목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

원인

소개

이 문서에서는 "SAML 컨피그레이션을 확인해야 합니다."라는 오류가 있는 Umbrella SAML 컨피그레이션 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

Umbrella 대시보드 로그인을 위한 SAML/SSO를 설정하는 동안 컨피그레이션이 "Pending(보류 중)"에 머물러 있는 것으로 나타나며 기본값으로 재설정할 수 없습니다. 오류 "SAML 구성을 확인해야 합니다"도 나타납니다. 취소를 선택하면 구성이 원래 상태로 돌아가지 않습니다.

Screen_Shot_2019-03-08_at_4.01.57_PM.png

솔루션

컨피그레이션으로 다시 시작하려면

1. SAML 마법사로 이동합니다.

2. 이전을 선택하여 원래 화면으로 돌아갑니다(SAML 공급자를 선택하는 경우).

3. 여기서 구성 프로세스를 계속합니다.

공급자에 대해 잘못되거나 잘못된 메타데이터를 업로드한 경우 확인 단계에서 바꿀 수도 있습니다.

메타데이터를 확인하는 단계를 통과하면 로그인이 사용자/비밀번호에서 SAML SSO 제공자로 이동되기 전에 컨피그레이션을 확인할 수 있는 다른 기회가 제공됩니다.

Cisco Umbrella는 다음 버전의 Umbrella에서 이 환경을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

원인

이는 경고 조건일 뿐이며 인증을 설정할 수 있습니다.