목차

소개

개요

설명

소개

이 문서에서는 어떤 Cisco Umbrella 사이트가 클라우드 제공 방화벽 터널을 통해 항상 허용되는지 설명합니다.

개요

이 문서의 목적은 터널에서 항상 허용되며 Umbrella Dashboard의 Firewall Policy(방화벽 정책) 섹션에서 사용자 정의 방화벽 규칙을 대체하는 도메인 및 IP 주소의 목록을 제공하는 것입니다

설명

Umbrella Dashboard의 Firewall Policy(방화벽 정책) 섹션에서 방화벽 규칙을 구성할 때, 이러한 사이트는 항상 Cloud Delivered Firewall(클라우드 제공 방화벽)을 통해 허용된다는 점에 유의하십시오.

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- Cisco Umbrella Anycast IP: 208.67.222.222, 208.67.220.220, 208.67.222.220 및 208.67.220.222

- OpenDNS 주소군 IP: 208.67.222.123 및 208.67.220.123