목차

소개

이 문서에서는 2024-01-13의 로밍 클라이언트에 영향을 준 예약된 유지 관리 기간에 대해 설명합니다.

개요

데이터베이스 성능 및 신뢰성을 높이기 위해 예약된 유지 보수 작업이 수행되었습니다. 이 1시간 동안 로밍 클라이언트와 관련된 특정 서비스가 일시적으로 영향을 받았습니다.

유지 보수 일정

- 날짜:2024-01-13

- 시작 시간:06:30 UTC

- 종료 시간:07:30 UTC

- 기간:1시간

- 영향을 받는 구성 요소:로밍 클라이언트

영향받는 서비스

유지 보수 기간 동안 다음 서비스가 영향을 받았습니다.

- 새 로밍 클라이언트 등록:

새 등록을 사용할 수 없습니다.

- 구성 변경:

로밍 클라이언트와의 유지 관리 동기화 전에 컨피그레이션이 변경되었습니다. 유지 보수 중에 이루어진 새로운 변경은 기간이 끝난 후에 효력을 발휘하였다.

- 대시보드 변경 사항:

SWG(Secure Web Gateway) 재정의 설정과 같은 작업과 SWG 재정의 및 로밍 클라이언트 삭제에 대한 대량 작업에 액세스할 수 없습니다.

- 관리자 보기:

로밍 컴퓨터에 대해 이전에 구성한 값(예: ID 이름)을 볼 수 있지만 변경할 수는 없습니다.

- 로밍 클라이언트 정보:

마지막 동기화, ID 이름, 호스트 이름, 상태 등의 정보에 최신 업데이트가 표시되지 않을 수 있습니다.

권장 사항

중단을 방지하기 위해 새 로밍 클라이언트 구축 및 유지 관리 기간 외의 변경 사항을 계획합니다.

추가 정보 찾기

자세한 내용은 지원 담당자 또는 공식 Umbrella 설명서를 참조하십시오.