목차

소개

SWG 차단이 URL에서 프래그먼트(#)를 제거하는 이유는 무엇입니까?

소개

이 문서에서는 SWG 차단이 URL에서 프래그먼트(#)를 제거하는 이유를 설명합니다.

SWG 차단이 URL에서 프래그먼트(#)를 제거하는 이유는 무엇입니까?

해시 태그(#)가 포함된 URL을 차단하려고 하면 일부 합법적인 URL이 의도치 않게 차단됩니다. 예를 들어, "www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg"는 악성 링크이며 차단 목록에 추가되었지만 Google에 액세스할 수 없습니다.

브라우저에 복합 URL을 입력하면 프래그먼트(예: #)가 브라우저에서 처리되기 전 URL의 일부만 처리되고 Cisco Umbrella에서 차단하도록 일치됩니다. 따라서 전체 URL이 대상 목록에 추가되더라도 앵커 이후의 부분은 제거됩니다. 앞의 예에서 "www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg"는 "www.google.com/?gws_rd=ssl"가 되고 Google에 대한 액세스가 차단됩니다.