목차

소개

Umbrella는 DNSBLS 및 URIBLS에서 작동합니까?

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella가 DNSBLS 및 URIBLS와 함께 작동하는지 여부를 설명합니다.

Umbrella는 DNSBLS 및 URIBLS에서 작동합니까?

Umbrella는 DNSBL/URIBL 서비스가 Umbrella 서버에서 시작되는 요청에 올바르게 응답할 수 있다고 보장할 수 없습니다. 대부분의 경우 목록 제공업체는 소량의 사용량만 처리하려고 합니다. Umbrella 사용자의 관점에서는 Umbrella 사용자의 모든 요청이 동일한 소스에서 생성되어 목록 공급자 임계값을 훨씬 초과하는 트래픽으로 이어지는 것으로 보입니다.

Spamhaus와 URIBL은 각각의 FAQ 페이지에서 이를 특히 참조하고 있습니다.

"사용 중인 DNS 리졸버를 확인하십시오. DNSBL 요청을 해결하기 위해 Google 공용 DNS 같은 무료 "개방형 DNS 확인자" 서비스 또는 Level3 또는 Verizon 같은 대형 클라우드/아웃소싱 공용 DNS 서버를 사용하는 경우 대부분의 경우 Spamhaus 공용 DNSBL 서버에서 "나열되지 않음"(NXDOMAIN) 응답을 받게 됩니다. Spamhaus에 DNSBL 쿼리를 수행할 때는 자체 DNS 서버를 사용하는 것이 좋습니다." — Spamhaus

"URIBL은 소량 사용을 위해 DNS를 통해 공개 조회를 제공합니다. 스팸 검사에서 대량의 이메일을 확인하거나 공유 DNS 플랫폼을 사용하여 문제를 해결하는 경우 쿼리가 거부되었다는 응답을 받을 수 있습니다. 즉, OpenDNS 또는 Google Public DNS와 같은 공용 DNS 제공자는 생성된 쿼리의 양이 많아 영향을 받지만, 다른 많은 ISP(인터넷 서비스 제공자)는 캐싱 네임 서버를 고객 기반에 사용합니다. "— URIBL

전반적인 상호운용성과 관련하여 Umbrella는 모든 DNSBL 및 이러한 URIBL과 연동됩니다.

- dnsbl.org

- rfc-ignorant.org

- rhsbl.ahbl.org

- rhsbl.sorbs.net을 참조하십시오.

- surbl.org

- ubl.dnsbl.borderware.com

- uribl.com

- uribl.org