목차

소개

유지 보수 일정

요약

영향을 받는 로밍 클라이언트

지원 가능

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella Roaming Client Management Service의 향후 유지 관리 활동(2023년 8월 11일 업데이트)에 대해 설명합니다.

유지 보수 일정

- 날짜: 2023년 8월 26일

- 시작 시간: 04:30 UTC

- 종료 시간: 08:30 UTC

- 기간: 4시간

- 영향을 받는 구성 요소: 로밍 클라이언트

- 영향을 받는 지역: 모두

요약

Cisco Umbrella Roaming Client Management Service는 더욱 진보되고 확장 가능한 인프라로 마이그레이션되고 있습니다. 이러한 마이그레이션을 통해 서비스의 성능 및 재해 복구 기능이 향상됩니다. 이 마이그레이션 과정에서 로밍 클라이언트의 일부 기능이 일시적으로 영향을 받을 수 있습니다. 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 새 로밍 클라이언트 등록: 유지 보수 기간 동안 새 등록을 일시적으로 사용할 수 없습니다.

- 구성 변경: 유지 보수 기간이 로밍 클라이언트와 동기화되기 전에 수행된 모든 구성 변경 사항 그러나 영향 간격 동안 수행된 모든 새 컨피그레이션 변경 사항은 유지 보수 기간이 지난 후에만 적용됩니다.

- 대시보드 변경 사항: 마이그레이션 중에는 SWG(Secure Web Gateway) 재정의 설정과 SWG 재정의 및 로밍 클라이언트 삭제를 위한 대량 작업을 비롯한 특정 대시보드 작업에 액세스할 수 없습니다.

- 관리자 보기: 관리자는 ID 이름과 같이 로밍 컴퓨터에 대해 이전에 구성된 값을 볼 수 있습니다. 유지 보수 기간 중에는 이러한 값을 변경할 수 없습니다.

- 로밍 클라이언트 정보: 마지막 동기화, ID 이름, 호스트 이름 및 상태를 포함하여 로밍 컴퓨터, 모바일 장치, Chromebook 사용자의 로밍 클라이언트에 대해 표시되는 정보는 최신 업데이트를 반영할 수 없습니다.

- 진단 모음: 마이그레이션 기간 동안 진단 수집은 시간 초과 및 장애의 영향을 받을 수 있습니다.

영향을 받는 로밍 클라이언트

- Cisco Secure Client/Anyconnect - 로밍 보안 모듈(Windows, Mac 및 Android)

- Umbrella Roaming Client(Windows 및 Mac)

- Umbrella Chromebook 클라이언트

- Cisco 보안 커넥터(iOS)

지원 가능

도움이 필요하거나 문의 사항이 있는 경우, 지원 팀이 도움을 드릴 것입니다. umbrella-support@cisco.com으로 문의하십시오. 불편을 끼쳐드린 점 사과드리며, 보다 나은 경험을 위해 노력해 주신 데 대해 감사드립니다.