목차

소개

앱 표

앱 세부 정보

날짜별 필터링

추가 정보

FAQ

앱을 "승인 안 됨"으로 표시했습니다. 차단이 되지 않는 이유는 무엇입니까?

차단된 개별 요청의 로그를 볼 수 있습니까?

소개

이 문서에서는 앱 검색 보고서의 차단된 요청에 대해 설명합니다. 앱 그리드(총 백분율) 및 앱 세부 정보(ID당 개수)

앱 표

Blocked %는 기간 동안 Umbrella 조직에 대해 차단된 DNS 요청의 백분율을 표시합니다. 기본 기간은 90일입니다.

360015971991

앱 세부 정보

Blocked 열은 Umbrella 조직의 각 ID에 대해 차단된 DNS 요청 수를 표시합니다(이 특정 앱에 대해). 기본 기간은 90일입니다.

이 데이터는 다음 두 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다.

- 기본 App Grid 보고서의 ID 수 클릭

- 앱 이름을 클릭한 다음 "ID" 탭을 선택합니다.

360018187812

날짜별 필터링

차단된 트래픽의 %에 대한 최신 데이터를 얻으려면 날짜별로 보고서를 필터링할 수 있습니다.   이는 최근 정책 변화의 효과에 대해 더 나은 통찰력을 제공한다.  이 필터는 App Grid 및 App Details에서 모두 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 어제 차단된 요청을 표시하도록 기본 앱 그리드를 필터링할 수 있습니다.

360015928892

참고: 기본 기간은 90일이지만 하루 단위로 필터링할 수 있습니다. 다른 날짜 범위는 현재 제공되지 않지만 제품 로드맵에 나와 있습니다.

추가 정보

다음 사항을 기억해야 합니다.

- 각 블록은 Umbrella에서 필터링한 개별 DNS 요청을 나타냅니다.

- 어떤 앱은 자연스럽게 다른 앱보다 더 많은 DNS 요청을 생성합니다.  일부 앱은 사용 중일 때도 DNS 트래픽이 거의 생성되지 않는 반면, 다른 앱은 유휴 상태일 때도 빈번한 요청을 생성합니다.  Umbrella는 적중 횟수를 카운트하지만 사용자의 의도를 알지 못합니다.

- 모든 유형의 Umbrella DNS 블록이 계산됩니다.  여기에는 보안, 콘텐츠, 대상 목록, 애플리케이션 및 기타 블록이 포함됩니다.

- 애플리케이션 차단은 애플리케이션 검색 보고서에 즉각적인 영향을 미치지 않습니다.

- 앱 검색 데이터는 하루에 한 번만 집계됩니다.

- 기본 보기에는 90일의 데이터가 표시되므로 100% 차단을 반영하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

FAQ

앱을 "승인 안 됨"으로 표시했습니다. 차단이 되지 않는 이유는 무엇입니까?

"Not Approved(승인되지 않음)"는 워크플로를 지원하기 위한 레이블이지만 앱을 물리적으로 차단하지는 않습니다.  "Application Settings(애플리케이션 설정)" 페이지와 같은 다른 수단을 통해 앱을 차단해야 합니다.

360022777211

차단된 개별 요청의 로그를 볼 수 있습니까?

앱 검색 보고서에서 현재 이 수준의 "포렌식" 조사를 수행할 수 없습니다.  그러나 Umbrella Activity Search(Umbrella 활동 검색)를 사용하여 차단된 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. Application(애플리케이션) 필터는 Advanced Search(고급 검색) 대화 상자에 표시됩니다.

360015931092

참고: 현재 이 기능은 차단이 지원되는 앱(응용 프로그램 설정의 앱)에서만 작동합니다.