목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

원인

소개

이 문서에서는 경고 페이지에 대한 응답으로 계속을 선택한 후 웹 페이지가 잘못 표시되거나 완전히 로드되지 않는 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

웹 페이지가 잘못 표시되거나 경고 페이지가 표시됨에 따라 계속을 선택한 후 완전히 로드되지 않습니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 Warn(경고) 페이지를 표시할 수 있도록 하는 데 핵심적인 차단된 요청 또는 경고된 요청을 식별해야 합니다. 대상 허용 목록에 추가하여 액세스를 허용하거나 차단 또는 경고의 원인이 되는 정책을 변경할 수 있습니다. 활동 검색을 검사하고 Blocked 또는 Warned 작업으로 URL을 찾아 웹 페이지가 잘못 표시되게 한 동시에 어떤 URL이 차단되었는지 확인할 수 있습니다.

원인

웹 페이지를 열 때 브라우저에서는 일반적으로 Umbrella 프록시를 통해 여러 HTTP 요청을 수행합니다. 각 요청은 독립적이며 Umbrella에 의해 개별적으로 처리 및 분류되며 서로 다른 정책 및 규칙과 매칭할 수 있습니다.

경고 대상 웹 페이지가 이미지 및 광고와 같은 콘텐츠에 대해 다른 웹 사이트에서 제공하는 경우, 이는 경고 대상 웹 사이트와 다르게 분류될 수 있습니다. 이러한 범주가 규칙 정책의 다른 곳에서 차단되거나 경고가 표시되면 해당 콘텐츠를 표시할 수 없습니다. 차단되거나 경고된 콘텐츠가 웹 페이지 레이아웃의 주요 부분에 대한 것이면 페이지의 형식이 완전히 바뀌거나 깨진 것처럼 보일 수 있습니다.