목차

소개

개요

솔루션

소개

이 문서에서는 네트워크 터널에서 클라우드 제공 방화벽 정책에 대한 보고를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

개요

기본적으로 Umbrella Cloud-Delivered Firewall에 대한 보고는 활성화되지 않습니다. 클라우드 제공 방화벽 정책에 대한 보고서를 받으려면 각 네트워크 터널에서 기능을 수동으로 활성화해야 합니다.

솔루션

대시보드에서 보고를 활성화하려면

1. Policies(정책) > Firewall(방화벽)로 이동합니다.

2. 보고를 활성화하려면 네트워크 터널을 선택합니다.

3. 선택한 터널의 오른쪽에 있는 점 3개를 클릭합니다.

4. 보고를 활성화하려면 Logging(로깅) 스위치를 토글합니다.

360055369031

5. Logging(로깅) 스위치를 활성화하려면 전환합니다.

360055232232