목차

소개

배경 정보

보안 웹 게이트웨이 비활성화

소개

이 문서에서는 AnyConnect SWG(Secure Web Gateway Module) 모듈의 설치를 방지하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

Cisco는 2023년에 Cisco AnyConnect의 End-of-Life를 발표했습니다. Cisco는 2024년 4월 2일 Umbrella Roaming Client의 End-of-Life를 발표했으며 지원 종료일은 2025년 4월 2일입니다. 많은 Cisco Umbrella 고객이 이미 Cisco Secure Client로의 마이그레이션을 통해 혜택을 누리고 있으며, 더 나은 로밍 경험을 얻으려면 최대한 빨리 마이그레이션을 시작하는 것이 좋습니다. 이 Knowledge Base 문서에서 자세히 읽기: Umbrella 모듈과 함께 Cisco Secure Client를 설치하려면 어떻게 해야 합니까?

SWG(Secure Web Gateway module)는 AnyConnect 버전 4.8 MR1+에서 Roaming Security Module(모듈을 분리할 수 없음)과 함께 설치됩니다. Cisco Umbrella 라이센스에 Secure SIG(Internet Gateway)에 대한 액세스가 포함된 경우 SWG 모듈은 설치 시 활성화됩니다.

보안 웹 게이트웨이 비활성화

SWG 모듈의 활성화(기본 작업)를 원하지 않는 고객은 CiscoUmbrella 대시보드의 Deployments(구축) > Roaming Computers(로밍 컴퓨터) > Client Settings(클라이언트 설정)에서 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

26452882497812