목차

소개

문제

해결

원인

추가 정보

소개

이 문서에서는 "Failed to link mdm: 보안 커넥터 구축을 위해 Meraki MDM과 함께 Umbrella를 구성할 때 403 - 금지됨

문제

CSC(Cisco Security Connector) 애플리케이션은 Umbrella 대시보드에서 클릭 한 번으로 Meraki MDM을 통해 구축됩니다. 이 링크에서는 Umbrella가 제공된 API 키로 Meraki API에 액세스해야 합니다. Meraki API IP 액세스 제한이 있는 경우 Umbrella Dashboard에서 다음 오류를 참조하십시오. "mdm을 연결하지 못했습니다. 403 - 금지되어 있습니다. 관리자에게 문의하십시오."

360029538431

해결

이 문제를 해결하려면 Meraki SM API에서 액세스 IP 제한을 일시적으로 제거하고 CSC 프로필을 Meraki에 다시 연결하십시오. Organizations(조직) > Configure(구성) > Settings(설정)에 있습니다. 이는 대시보드와 API 모두에 적용됩니다.

360037808212

원인

CSC 링크에서는 Cisco Umbrella가 제공된 API 키를 사용하여 Meraki API에 액세스해야 합니다. 이 연결은 Umbrella 서버에서 시작되어 Meraki 컨피그레이션 설정을 가져오고 푸시합니다. 다음으로, 이 오류의 근본 원인은 Meraki API 액세스 키 제한입니다. 이 제한이 이 오류를 트리거하는지 확인할 수 있습니다.

{"errors":["You are trying to access Dashboard from an unauthorized IP address (x.x.x.x). Contact your network administrator for more information."]}

추가 정보

Cisco Security Connector - Umbrella 설정 가이드