목차

소개

개요

인증서 업데이트

소개

이 문서에서는 SWG 사용자 식별을 위한 Umbrella SAML 인증서의 만료에 대해 설명합니다.

개요

SWG 사용자 식별에 사용되는 Umbrella SAML 인증서는 2023년 8월 12일 06:44:04(UTC)에 만료됩니다. 이 인증서는 갱신되어 2023년 7월 12일에 사용할 수 있게 됩니다. 그러면 8월 12일까지 갱신된 Umbrella SAML 인증서로 IDP(Identity Provider)를 업데이트할 수 있습니다.

인증서 업데이트

SAML 사용자 인증 실패와 해당 사용자의 인터넷 액세스 손실을 방지하려면 인증서 업데이트가 필요합니다. 이 첫 번째 통신은 이 예정된 이벤트를 알리고 ID 공급자와 인증서 업데이트 작업을 계획하고 예약할 수 있는 시간을 제공하기 위한 것입니다. 인증서를 갱신하여 사용할 수 있게 되면 추가 확인 업데이트가 게시됩니다.

그러나 이 작업은 연간 작업이지만 Umbrella 메타데이터 URL은 예년과 동일하게 유지됩니다. 따라서 수동 가져오기 프로세스를 사용하는 대신 메타데이터 URL을 활용하여 갱신된 인증서를 자동으로 취득하는 것이 좋습니다. 인증서가 갱신되면 메타데이터 URL을 변경하지 않고 메타데이터를 업데이트합니다. 이 접근 방식은 신뢰 당사자 메타데이터 URL을 모니터링하고 신뢰 당사자 메타데이터가 새 인증서로 업데이트될 때 자동으로 업데이트할 수 있는 ID 제공자(예: AD FS 및 Ping ID)를 지원합니다.

갱신 옵션에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/saml-certificate-renewal-options

참고: 일부 ID 제공자는 SAML 요청 서명의 검증을 수행하지 않으므로 새 인증서가 필요하지 않습니다. 확실하지 않은 경우 ID 공급자 공급업체에 문의하여 확인하십시오.

문의 사항이 있는 경우 주저하지 말고 지원 담당자에게 문의하십시오.