목차

소개

개요

소개

이 문서에서는 Umbrella 레거시 API 및 Cisco 통합에 대해 설명합니다.

개요

단종 후에도 Umbrella Legacy API는 아직 Umbrella API로 마이그레이션되지 않은 Cisco 통합에 대해서만 지원됩니다.

다음은 계속 지원되는 하드웨어 통합 목록입니다.

통합

Umbrella DNS

Umbrella SIG 터널

Cisco Catalyst SD-WAN

·

·

Cisco Catalyst 무선

·

Cisco Catalyst 스위치

·

·(Cisco DNA Center 사용)

Meraki MX

·

Meraki MR

·

Meraki Umbrella SD-WAN 커넥터(Meraki MX)

·

·

Cisco+ Secure Connect

·

·

Cisco DNA Center/Catalyst Center

·

·

Cisco ASA

·

Cisco FMC

·

·

Cisco FTD

·

Cisco ISR

·

이러한 하드웨어 통합 외에도 Umbrella Legacy API는 다음 플랫폼과의 통합을 위해 계속 지원됩니다.

- Cisco SecureX

- Cisco XDR

Cisco와 Umbrella의 통합에 대해 질문이 있거나 도움이 필요한 경우 umbrella-support@cisco.com으로 Umbrella 지원에 문의하십시오.