목차

소개

지원 종료 정보

관련 정보

소개

이 문서에서는 Windows 7, 8 및 8.1의 단종에 대해 설명합니다.

지원 종료 정보

2023년 1월 10일, Cisco는 Windows 7, 8 및 8.1에서 실행되는 AnyConnect용 Umbrella Enterprise Roaming Client(독립형) 및 Umbrella Roaming Security Module에 대한 지원을 종료했습니다. 이 날짜는 Microsoft Windows 7용 확장 보안 업데이트 종료 및 Windows 8.1용 지원 종료와 일치합니다.

이 날짜부터 이러한 운영 체제에 대한 설치가 중단되는 변경 사항은 없습니다. 그러나 Umbrella를 나중에 변경하면 이러한 클라이언트가 예고 없이 중단될 수 있습니다. 최신 버전의 Windows로 이동하는 것이 좋습니다.

참고: Windows 7, 8 및 8.1에 대한 AnyConnect VPN 지원은 이 변경의 영향을 받지 않습니다. 자세한 내용은 AnyConnect VPN 및 Cisco Secure Client 릴리스 정보를 참조하십시오.

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect410/release/notes/release-notes-anyconnect-4-10.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/Cisco-Secure-Client-5/release/notes/release-notes-cisco-secure-client-5-0.html

관련 정보

- Windows 8.1 EOL

- Windows 7 EOL

- Cisco 기술 지원 및 다운로드