목차

소개

배경 정보

다음 단계

Cisco Umbrella용 AD 커넥터 확인/업그레이드/설치

Cisco Secure Access용 AD 커넥터 확인/업그레이드/설치 지침

소개

이 문서에서는 AD 커넥터 소프트웨어의 1.13.8에서 도메인 컨트롤러와 AD 커넥터 등록 및 동기화 메커니즘에 대한 변경 사항을 설명합니다.

배경 정보

Cisco는 Cisco Umbrella 및 Cisco Secure Access의 업데이트와의 호환성을 보장하기 위한 개선 사항이 포함된 Cisco AD Connector 버전 1.13.8의 출시를 발표했습니다. 릴리스에는 DC(Domain Controller) 및 ADC(AD Connector) 등록 및 동기화 메커니즘에 대한 변경 사항이 포함됩니다.

2024년 5월 20일 이후에는 버전 1.13.8로 업그레이드되지 않은 모든 AD 커넥터 설치에서 더 이상 새 사용자 및 그룹 정보의 업데이트를 Cisco Umbrella 또는 Cisco Secure Access로 보낼 수 없습니다. 중단을 방지하려면 설치를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 이 시점에 v1.13.8에 아직 없는 모든 디바이스는 수동으로 업그레이드해야 합니다.

2024년 2월 22일자로 이전 버전의 모든 AD 커넥터 설치는 1.13.8 이상으로 업그레이드해야 합니다. 정상적인 모든 AD 커넥터 설치는 1.13.8로 자동 업그레이드됩니다.

새 AD 커넥터를 등록하려는 경우 버전 1.13.8을 사용해야 합니다. 대시보드에서 도메인 컨트롤러용 버전 1.1.24가 포함된 최신 Windows 구성 스크립트와 함께 이 최신 버전의 ADC를 다운로드할 수 있습니다. AD Connector 설치를 시작하기 전에 대시보드에서 버전 1.13.8을 다운로드했는지 확인합니다.

다음 단계

Cisco Umbrella용 AD 커넥터 확인/업그레이드/설치

AD 커넥터 버전 및 상태를 확인하려면

1. Umbrella Dashboard(Umbrella 대시보드)에서 Deployments(구축) > Configuration(컨피그레이션) > Sites and Active Directory(사이트 및 Active Directory)로 이동합니다. 모든 AD 커넥터에 대해 선택하고 상태가 녹색이고 버전이 1.13.8인지 확인합니다.

2. AD 커넥터의 상태가 정상이 아닌 경우 이 링크에서 제공하는 단계를 사용하여 자동 업그레이드가 성공하도록 AD 커넥터를 정상 상태로 만듭니다. Active Directory 및 가상 어플라이언스의 Umbrella 오류 해결.

참고: 2024년 5월 20일 이후에는 1.13.8 이전 버전의 AD 커넥터에 대한 자동 업그레이드가 더 이상 작동하지 않습니다. 어떤 이유로 자동 업그레이드가 실패할 경우 AD 커넥터의 최신 버전을 수동으로 다운로드하여 설치하고 이 링크에 지정된 대로 구성해야 합니다. https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/5-connect-active-directory-to-umbrella#install

Cisco Secure Access용 AD 커넥터 확인/업그레이드/설치 지침

AD 커넥터 버전 및 상태를 확인하려면

1. Secure Access Dashboard(보안 액세스 대시보드)에서 Connect(연결) > Users and Groups(사용자 및 그룹) > Configuration Management(컨피그레이션 관리) > Provisioning(프로비저닝) > Active Directory로 이동합니다.

2. AD 커넥터의 상태가 정상이 아닌 경우 이 링크에 제공된 단계를 사용하여 자동 업그레이드가 성공하도록 AD 커넥터를 정상 상태로 설정합니다. https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access#step-4--verify-that-the-connector-syncs-with-secure-access

참고: 2024년 5월 20일 이후에는 1.13.8 이전 버전의 AD 커넥터에 대한 자동 업그레이드가 더 이상 작동하지 않습니다. 어떤 이유로 자동 업그레이드가 실패할 경우 AD 커넥터의 최신 버전을 수동으로 다운로드하여 설치하고 여기에 지정된 대로 구성해야 합니다. https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access