목차

소개

개요

솔루션

소개

이 문서에서는 UCC(Umbrella Chromebook Client)용 Chrome 브라우저에서 개발자 모드를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

개요

Umbrella Chromebook Client App 및 Umbrella Chromebook Client Extension에서 진단 로그를 수집하려면 Chrome 브라우저의 개발자 모드를 활성화해야 합니다.

솔루션

개발자 모드 액세스가 제한되는 경우 다음 단계를 사용하여 활성화합니다.

1. Google Admin 콘솔에 로그인합니다(admin.google.com).

2. Device(디바이스) > Chrome > Settings(설정)로 이동합니다.

3. 왼쪽에서 컨피그레이션을 변경하려는 사용자가 포함된 적절한 조직 단위를 선택합니다.

4. 개발자 도구 설정을 "항상 기본 제공 개발자 도구 사용 허용"으로 업데이트합니다.

5. 하위 레벨에서 재정의하지 않는 한 조직에 대한 변경 사항은 하위 조직의 사용자도 상속합니다. 관리 콘솔은 설정이 상속되는지 아니면 재지정되는지를 표시합니다("로컬로 적용됨"으로 표시됨).

6. 저장을 클릭합니다.

UCC_DeveloperMode.png