목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

개요

테스트 페이지

소개

이 문서에서는 테스트 대상으로 Cisco Umbrella를 테스트하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

Umbrella 구성을 완료하면 Umbrella의 테스트 대상 중 하나로 브라우저를 지정하여 시스템을 테스트할 수 있습니다.

참고: OpenDNS는 Cisco Umbrella로 다시 브랜딩되었습니다. 그러나 일부 테스트 페이지에는 OpenDNS가 표시됩니다. 아직 정확한 위치에 있습니다. Umbrella는 새 Cisco Umbrella 이름 및 로고를 표시하도록 이 페이지를 업데이트합니다.

이러한 테스트 페이지는 Umbrella DNS 범위에 적용되며 활성 SIG(Secure Internet Gateway) 범위가 있는 사용자에게는 적용되지 않습니다.

테스트 페이지

테스트 페이지 URL

테스트 페이지 유형

설명

examplemalwaredomain.com

악성코드 테스트 페이지

이 링크를 사용하여 Umbrella가 악성코드 위협이 있는 도메인으로부터 사용자를 보호하고 있음을 테스트합니다.

examplebotnetdomain.com

명령 및 제어 콜백 테스트 페이지

이 링크를 사용하여 Umbrella가 Command and Control Callback 위협이 있는 도메인으로부터 사용자를 보호하고 있음을 테스트합니다.

exampleadultsite.com

성인 콘텐츠 테스트 페이지

Umbrella가 성인 콘텐츠(음란물)가 있는 사이트에 대한 액세스를 차단하도록 구성되어 있는지 테스트하려면 이 링크를 사용하십시오.

www.internetbadguys.com

피싱 테스트 페이지

이 링크를 사용하여 Umbrella가 피싱 도메인에 액세스하지 못하도록 구성되어 있는지 테스트합니다.

welcome.umbrella.com

시스템 구성 테스트 페이지

이 링크를 사용하여 Umbrella를 사용하도록 시스템을 구성했는지 테스트합니다.

https://ssl-proxy.opendnstest.com/

SSL 암호 해독을 사용하는 지능형 프록시

이 링크를 사용하여 도메인에 액세스할 때 Intelligent Proxy에서 SSL 암호 해독을 사용하도록 Umbrella가 구성되어 있는지 테스트합니다.

http://proxy.opendnstest.com/

지능형 프록시 테스트 페이지

이 링크를 사용하여 Intelligent Proxy가 올바르게 구성되어 있는지 테스트합니다.

참고: 웹 정책과 함께 CDFW(네트워크 터널)만 사용하는 경우 테스트 도메인을 테스트에 사용할 수 없습니다.

Cisco Umbrella Block Page IP 주소 목록은 Learn the Umbrella Block Page IP Addresses를 참조하십시오.