목차

소개

개요

배경

취할 조치

소개

이 문서에서는 3.4.5 이전 버전의 Umbrella VA에 대한 단종 발표에 대해 설명합니다.

개요

Cisco는 Umbrella Virtual Appliance 3.4.5 이전 버전의 End-of-Life 날짜를 발표합니다. 3.4.5 이전 버전의 Virtual Appliance에 대한 소프트웨어 유지 관리 지원은 2024년 5월 31일(2024년 3월 31일부터 업데이트)에 종료되며, 이는 이전 Digicert CA의 중단으로 인한 것입니다.

배경

VA(Virtual Appliance)는 Cisco의 서버 인증서 교체 이후 2023년 4월에 Cisco Umbrella(api.opendns.com)와의 동기화를 중단했습니다. 이 문제의 근본 원인은 가상 어플라이언스의 신뢰할 수 있는 CA 목록에 없는 2세대(G2) DigiCert 인증서(DigiCert_Global_Root_CA G2)의 서명입니다. Cisco는 이전 루트 CA로 롤백하여 문제를 해결했습니다.

그러나 이 솔루션은 2024년 5월 31일까지만 작동하며, 그 이후에는 새 루트 CA(G2)가 인증서에 서명해야 합니다. 모든 DigiCert 인증서는 버전 업그레이드 3.4.5에 포함되어 있으므로 가상 어플라이언스를 버전 3.4.5 이상으로 업그레이드해야 합니다. 2024년 5월 31일까지 업그레이드를 완료하지 않으면 가상 어플라이언스의 동기화가 중지되고 더 높은 버전으로 업그레이드할 수 없습니다.  2024년 5월 31일까지 업그레이드를 완료하지 않으면 가상 어플라이언스를 삭제하고 다시 설치해야 합니다.

취할 조치

VA 버전을 검토하고 두 개의 VA 및 네트워킹 요구 사항 실행의 중요도에 따라 자동 업그레이드 사전 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

Virtual Appliance를 버전 3.4.5 이상으로 업그레이드하기 위해 기술 지원이 필요한 경우 Umbrella Support 티켓을 열고 원격 SSH 터널을 제공하십시오.

지원 티켓을 열려면 Umbrella 설명서의 단계를 완료하십시오.