목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

원인

소개

이 문서에서는 CSC SWG 모듈에서 "452 Suspected Replay Attack" 오류를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 CSC(Cisco Secure Client) 및 SWG(Secure Web Gateway)를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

CSC(Cisco Secure Client)(이전의 AnyConnect) SWG(Secure Web Gateway) 모듈에 연결하는 동안 "452 Suspected Replay Attack(452 Suspected Replay 공격)" 오류가 발생했습니다.

360073322452

솔루션

암호화된 연결을 공격하는 한 가지 방법은 오래된 패킷을 반복적으로 재생하는 것이기 때문에 "재생 공격" 메시지는 시간 불일치에 대한 일반적인 경고입니다. 그러나 이 경우에는 실제로 발생하는 리플레이 공격이 없습니다. 컴퓨터의 시간이 변경되면 오류를 해결할 수 있습니다.

원인

이 오류는 엔드포인트의 시스템 시계가 4분 이상 표류하는 경우 발생할 수 있습니다. 현재 시간은 암호화 협상에 사용되므로 클라이언트와 서버 간에 시간 차이가 클 경우 안전한 암호화 연결을 상호 협상할 수 없습니다.