목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

개요

설명

네트워크 확인 후 다음 단계

소개

이 문서에서는 Umbrella Dashboard에서 네트워크 상태가 "Verifying(확인 중)"으로 표시되는 이유를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Umbrella DNS를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

이 문서에서는 이 스크린샷의 Deployments(구축) > Networks(네트워크) 아래에서 네트워크를 제출할 때 네트워크 상태가 Pending Verification(확인 보류 중)으로 표시되는 경우의 의미를 설명합니다.

360002660463

.

참고: 네트워크가 확인되기 전에 기본 정책은 항상 기본 정책으로 표시됩니다.

설명

이러한 상태가 표시되면 티켓이 생성되어 Umbrella 지원에 직접 전송되어 확인을 받을 수 있습니다. 이 프로세스는 Umbrella 지원에 도움이 됩니다.

- 고객 간에 네트워크 충돌이 없는지 확인합니다(예: 192.0.0.1/32은 서브넷 내에 있으므로 192.0.0.0/24과 충돌함).

- IP의 소유권을 확인합니다.

참고: Umbrella에 이 IP의 소유권 증명을 위한 문서가 필요한 경우가 아니면 사용자 측에서는 상호 작용이 필요하지 않습니다.

네트워크 확인 후 다음 단계

네트워크 상태가 Inactive(비활성)로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 네트워크에서 확인 시 전파되어 활성으로 표시되는 데 4시간이 소요될 수 있기 때문에 정상적인 현상입니다. 24시간 후에도 네트워크가 계속 비활성 상태로 표시되면 이 문서에서 잠재적인 원인을 참조하십시오.

참고: 네트워크가 처음 4시간 동안 Inactive(비활성)로 표시되더라도 네트워크 ID에 정책을 적용할 수 있습니다.