목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

개요

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella 연결에 사용되는 VPN을 제한하는 국가에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

다음은 Umbrella에 연결하는 데 사용되는 IPsec 터널과 같이 VPN을 제한한다고 Cisco가 생각하는 국가의 목록입니다. 이 목록은 지침 목적으로만 제공됩니다. 국가에서는 종종 제약이 역동적이며, 경고 없이 바뀔 수 있습니다.

VPN에 대한 완전한 금지가 있는 국가:

- 벨라루스

- 이란

- 이라크

- 카자흐스탄

- 북한

- 파키스탄

- 러시아

- 시리아

- 터키

- 투르크메니스탄

VPN 금지가 제한된 국가:

- 중국^1

- 콜롬비아

- 이집트^2

- 오만

- 사우디아라비아^3

- 아랍에미리트^3

- 우간다

- 베네수엘라

1 중국: 중국의 법률/규제 환경은 사이버 보안 및 데이터 보호 영역을 포함하여 복잡하고 변화하고 있습니다. Cisco는 모든 고객이 중국에 있는 동안 Cisco Umbrella의 사용과 관련된 법적 의무를 이해할 수 있도록 법률 고문과 협의할 것을 권장합니다.

2 이집트: IPsec 터널 및 Secure Web Gateway용 AnyConnect Umbrella 모듈의 연결은 비즈니스 인터넷 연결이 있는 회사 또는 사무실 위치에서만 작동한다는 보고가 있습니다. 가정 또는 기타 비업무 장소(예: 커피숍)의 사용자는 SWG 또는 SIG에 연결할 수 없습니다. Umbrella DNS 서비스는 이집트 전역에서 작동하는 것으로 보입니다.

3 사우디아라비아 및 UAE: Cisco의 테스트에서는 이러한 국가에서 Umbrella에 연결하는 데 문제가 없는 것으로 나타났습니다.