목차

소개

개요

소개

이 문서에서는 AnyConnect 클라이언트에 대한 Umberlla 대시보드의 자동 업데이트 기능에 대해 설명합니다.

개요

2024년 8월 21일 업데이트: 앞서 설명한 대로, Cisco Secure Client 5.1.5.65(MR5)에 1회 자동 업데이트를 푸시했습니다. Cisco Secure Client 5.1 MR5는 Umbrella 관리 클라우드 자동 업데이트를 지원합니다.

2024년 5월 23일 첫 발행:

소중한 고객 피드백을 반영하여 Cisco는 AnyConnect 클라이언트에 대한 Umbrella 대시보드에서 자동 업데이트 지원을 오늘 연장하여 Cisco Secure Client 5.x도 포함하도록 결정했습니다. 그러나 AnyConnect Client 버전 4.x에서 새로운 Cisco Secure Client 5.x로 Umbrella 자동 업데이트 기반 전환의 타임라인을 연장해야 합니다.

2023년 3월 31일 AnyConnect 4.x의 End of Life 발표 이후, 최종 4.10 릴리스까지 클라우드를 통해 원활하게 업데이트가 계속되었습니다. Cisco는 이전 서비스 업데이트 발표에 따라 AnyConnect 4.10의 2024년 3월 31일 소프트웨어 유지 보수 종료일 이후 최신 Cisco Secure Client 5.x에 대한 단일 클라우드 자동 업데이트를 준비했습니다.

부드럽고 편안한 전환의 중요성을 이해한 Cisco는 향후 Umbrella 관리 자동 업데이트와 호환되는 Cisco Secure Client 5.x 버전으로 1회 업데이트를 푸시합니다. 이는 AnyConnect에서 Cisco Secure Client 5.x로 전환하는 고객의 자동 업데이트 지원에 공백이 없도록 하기 위한 것입니다. 다시 말해, 현재 버전의 Secure Client 5.1.4로 1회 업데이트를 수행한 경우, 해당 버전은 향후 Umbrella 관리 자동 업데이트와 호환되지 않을 것입니다. 따라서 고객은 Umbrella 관리 클라우드 자동 업데이트를 지원하는 아직 릴리스되지 않은 버전의 Secure Client 5.x로 다시 수동으로 업그레이드해야 합니다.

클라우드 분산형 업데이트를 도입한 고객은 2024년 8월까지 Cisco Secure Client 5.x에 대한 1회 업데이트를 받을 수 있습니다. 따라서 고객은 이 변경을 계획하고 준비할 수 있는 시간이 추가로 부여됩니다.

Umbrella Roaming Client를 설치했으며 Cisco Secure Client로 업그레이드하려는 고객은 타사 클라이언트 관리 소프트웨어 툴을 사용하여 Umbrella Roaming Client 위에 Cisco Secure Client를 설치해야 합니다. 이렇게 하면 Cisco Secure Client가 Umbrella Roaming 클라이언트 컨피그레이션을 상속합니다. 현재 버전의 Secure Client 5.1.4는 Umbrella 관리 클라우드 자동 업데이트와 호환되지 않습니다. 클라우드 매니지드 자동 업데이트를 중요하게 생각하는 고객은 Umbrella 매니지드 클라우드 자동 업데이트를 지원하는 Secure Client 5.x의 향후 버전을 기다리는 것을 고려할 수 있습니다.

최신 버전의 Cisco Secure Client 5.1.4로 업데이트하려는 비 MSP 고객은 Cisco Secure Client Cloud Management로 전환하는 것을 고려할 수 있습니다. SecureX EOL의 일부로 클라이언트 관리 기능이 사라지는 것이 아니라 Cisco Security Cloud Control 서비스로 마이그레이션하는 것입니다. 자세한 내용은 SecureX EoL 후 보안 클라이언트 클라우드 관리 액세스 - Cisco 블로그를 참조하십시오.