목차

소개

개요

예상

제품 마이그레이션 옵션

추가 정보

소개

이 문서에서는 Cisco AnyConnect Client 버전 4.x의 단종에 대해 설명합니다.

개요

Cisco는 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 4.x 소프트웨어의 End-of-Life 날짜를 발표합니다.

AnyConnect 4.x에 대한 소프트웨어 유지 보수 지원이 2024년 3월 31일 종료되었습니다. 해당 날짜 이후에는 AnyConnect 4.x 릴리스에 대한 패치 또는 유지 관리 릴리스를 제공할 수 없습니다.

AnyConnect 4.x용 Umbrella 로밍 보안 모듈에 대한 소프트웨어 유지 관리 지원도 이 날짜에 종료되었습니다.

예상

2024년 3월 31일 이후 Cisco Umbrella는 AnyConnect 4.x에 대한 모든 유형의 업데이트를 제공하지 않았습니다.

Cisco Umbrella는 최종 릴리스까지 AnyConnect 4.x에 대한 자동 클라우드 분산 업데이트를 계속 지원합니다. 최종 유지 보수 릴리스가 끝나면 현재 Secure Client 5.0 버전에서 1회 클라우드 업데이트를 사용할 수 있습니다. 항상 그렇듯이 AnyConnect의 클라우드 분산 업데이트는 옵트인입니다.

제품 마이그레이션 옵션

고객은 최신 버전(현재 Cisco Secure Client)으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 유효한 AnyConnect/Secure Client 기간별 라이센스 또는 유효한 지원 계약이 있는 영구 라이센스를 보유한 모든 고객은 최신 릴리스로 무료로 업그레이드할 수 있습니다. AnyConnect를 직접 또는 다른 구매한 Cisco 서비스를 통해 간접적으로 사용할 수 있는 권한이 있는 고객에게 Cisco Secure Client의 현재 버전을 채택하는 데 추가 비용이 부과되지 않습니다. 여기에는 대부분의 Cisco Umbrella 패키지가 포함됩니다. 라이센스 정보에서 자세히 읽습니다.

추가 정보

- Cisco Secure Client용 Umbrella 로밍 보안 모듈 릴리스 정보

- Cisco Secure Client에 대한 정보

- Cisco End-of-Life 정책에 대한 정보

- Cisco 제품 보증에 대한 정보

- End-of-Life/End-of-Sale 정보 수신 가입

이 공지는 원래 공지를 그대로 고친 것이다. 불일치가 있는 경우 연결된 버전은 신뢰할 수 있습니다.