목차

소개

AnyConnect 4.8.01090의 기능 상태 동작

보호 상태 설명

소개

이 문서에서는 AnyConnect 4.8.01090에서 웹 보호 상태가 보호되지 않음으로 표시될 수 있는 이유에 대해 설명합니다.

AnyConnect 4.8.01090의 기능 상태 동작

AnyConnect 클라이언트 버전 4.8.01090에서는 클라이언트가 DNS 보호 상태를 보호됨으로 보고하면서 웹 보호 상태를 보호되지 않음으로 표시할 수 있습니다.

보호 상태 설명

AnyConnect 4.8.01090에서는 Umbrella SWG(Secure Web Gateway) 서비스를 지원합니다. 이 서비스를 활성화하려면 활성 Umbrella SIG Essentials, SIG Advantage 또는 SIG 애드온 서브스크립션이 필요합니다. 적절한 서브스크립션이 활성화되면 AnyConnect 엔드포인트 클라이언트는 Umbrella SWG 서비스를 활성화합니다.

AnyConnect 4.8.01090을 설치하는 SIG 기반 서브스크립션이 없는 고객의 경우, 클라이언트는 Umbrella SWG 통계 자리 표시자를 표시하고 웹 보호 상태가 보호되지 않음을 나타내는 메시지를 표시합니다.

360043162551

360043127312

- Unprotectedmessage는 Umbrella SWG 서비스에만 적용됩니다.

- DNS 보호는 SWG 서비스 상태에 관계없이 활성 및 작동 상태로 유지됩니다.

- DNS 보호의 상태는 보호되지 않은 웹 보호 상태의 영향을 받지 않습니다.

- AnyConnect의 향후 버전은 Umbrella 서비스의 상태 및 보호 수준에 대한 향상된 메시징을 제공합니다.