목차

소개

차단 페이지 진단 정보

차단 페이지 예

정의

ACType

블록 유형

번들 ID

도메인 태깅

호스트

IP 주소

조직 ID

원본 ID

기본 설정

Query

서버

Time

소개

이 문서에서는 구성 테스트 및 문제 해결을 위해 블록 페이지 진단 정보에 액세스하고 이를 해석하는 방법에 대해 설명합니다.

차단 페이지 진단 정보

차단 페이지에 도달하면 페이지 하단의 진단 정보 섹션을 확장하여 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 컨피그레이션을 테스트합니다. 지원 팀에서 이 섹션의 스크린샷을 요청할 수 있습니다.

차단 페이지 예

제공된 스크린샷은 진단 정보가 확장된 차단 페이지의 예를 보여줍니다.

diagnostic.png

참고: 정책 컨피그레이션 트러블슈팅에 대한 자세한 내용은 How To Determine Which Policy Is Being Applied In My Umbrella Configuration(내 Umbrella 컨피그레이션에서 어떤 정책이 적용되는지 확인하는 방법) 문서를 참조하십시오.

정의

ACType

- ACType은 지원에만 유용합니다.

블록 유형

- Block Type(블록 유형)은 블록의 범주 및 페이지 제한 사유를 나타냅니다. 유형은 다음과 같습니다.

- aup: 콘텐츠 범주

- 도메인 목록: 대상 목록

- security: 동적 DNS, C&C(Command and Control), 악성코드, 무단 IP 터널 액세스, 새로 확인된 도메인, 잠재적으로 유해할 수 있는 DNS 터널링 VPN, 서드파티 피드(예: AMP, ThreatGrid)

- 피싱: 피싱

- dlink-phish: D-Link 고급 DNS를 통한 피싱

번들 ID

- 번들 ID는 적용된 정책의 식별자입니다.

도메인 태깅

- 도메인 태깅은 지원에만 유용합니다.

호스트

- 호스트는 랜딩 페이지를 가리킵니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.

- block.opendns.com: aup, 도메인 목록

- malware.opendns.com: 보안

- phish.opendns.com: 피싱

- www1.dlinksearch.com: dlink-phish

- bpb.opendns.com: 차단 페이지 우회

IP 주소

- IP 주소는 시스템의 공용 IP 주소입니다.

조직 ID

- 조직 ID는 시스템이 사용 중인 네트워크의 조직 ID입니다.

원본 ID

- 원본 ID는 지원에만 유용합니다.

기본 설정

- 기본 설정은 지원에만 유용합니다.

Query

- 쿼리는 지원에만 유용합니다.

서버

- 서버는 시스템이 쿼리를 만드는 데 사용한 리소스입니다. 서버 위치는 해당 리소스를 참조하십시오.

Time

- Time은 쿼리가 작성된 시간을 UTC로 나타냅니다.