목차

소개

개요

소개

이 문서에서는 DNS 쿼리 로그의 공통 DNS(Domain Name System) 응답 코드(RCodes)에 대해 설명합니다.

개요

이 표에서는 DNS 쿼리를 수행하는 동안 로그에 나타날 수 있는 가장 일반적인 DNS 반환 메시지 및 해당 RCodes의 기능에 대해 자세히 설명합니다. 각 RCode는 DNS 인프라에서 고유한 목적을 가지고 있습니다. 일반적으로 대부분의 성공적인 검색을 수행할 때 NOERROR(RCODE:0)가 표시됩니다. 다른 모든 반환 코드는 오류로 간주됩니다.

이러한 코드의 전체 목록을 보려면 이 링크의 DNS RCODEs 섹션을 참조하십시오. DNS(Domain Name System) 매개변수

DNS 반환 메시지

DNS 응답 코드

기능

무오류

RCODE:0

DNS 쿼리가 완료되었습니다.

포르머

RCODE:1

DNS 쿼리 형식 오류

서브페일

RCODE:2

서버가 DNS 요청을 완료하지 못했습니다.

NXDOMAIN

RCODE:3

도메인 이름이 없습니다.

노팁

RCODE:4

함수가 구현되지 않음

거부됨

RCODE:5

서버가 쿼리에 대한 응답을 거부했습니다.

YXDOMAIN

RCODE:6

존재하지 않는 이름, 존재하지 않는 이름

삭제

RCODE:7

존재하지 않는, 존재하지 않는 RRset이 있습니다.

노토스

RCODE:8

영역에 대해 권한이 없는 서버

NOTZONE

RCODE:9

영역에 이름이 없습니다.