목차

소개

개요

오류 메시지

소개

이 문서에서는 대상 목록에 포함될 수 있거나 포함될 수 없는 항목과 일반적인 오류 및 해결 방법에 대해 설명합니다.

참고: 이 문서에서는 DNS 레이어 보안만 참조합니다. SWG 목록은 지원 레벨이 다릅니다.

개요

대상 목록을 생성할 때 대상의 형식을 잘못 입력하면 오류가 표시될 수 있습니다.

대상 목록은 조직 내 ID에 적용된 정책에 대한 관리 환경 설정에 따라 차단 또는 허용할 수 있는 인터넷 대상 목록입니다.

대상이 현재 IP, 정규화된 도메인 이름 또는 URL로 정의되어 있습니다.

이 문서에서는 현재 대상 목록에 추가할 수 있거나 추가할 수 없는 내용을 간략하게 설명합니다. 이 정보가 변경됨에 따라 이 문서가 업데이트됩니다.

대상 목록에 추가할 수 있는 항목

- 정규화된 도메인 및 하위 도메인  프로토콜이 필요하지 않습니다(예: 도메인 앞에 "http://"를 추가할 필요가 없습니다.)

- 도메인의 모든 하위 도메인을 차단하려면 최상위 도메인 이름을 exampledomain.com으로 추가합니다.

- 하위 도메인만 차단하려면 하위 도메인을  subdomain.exampledomain.com으로 추가합니다.

- IP 주소는 Allow Destination에만 추가할 수 있습니다.

대상 목록에 추가할 수 없는 항목

- 와일드카드는 추가할 수 없습니다.  와일드카드는 DNS가 구성되는 방식에 암시적이므로 도메인을 추가하면 모든 하위 도메인이 포함되므로 *.domain.com을 추가하여 이를 다룰 이유가 없습니다.

- 물론 매우 인기 있는 도메인은 사용자 지정 URL 기능으로 차단할 수 없습니다.

- 동일한 목록에 동일한 대상을 두 번 추가할 수 없습니다.

오류 메시지

사용자 지정 URL 대상 블록 목록 기능을 사용하면 Umbrella에서 전체 및 부분 URL을 포함하도록 도메인 레벨 블록 목록을 확장할 수 있습니다. 그러면 전체 또는 부분 URL을 기준으로 웹 사이트의 특정 부분을 차단할 수 있습니다. 그러나 제한 사항이 있으며 대상 목록을 구성하면 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

참고: 이 문서에 설명된 기능은 현재 대부분의 고객이 사용할 수 없으며 조기 릴리스에 포함됩니다.  자세한 내용은 다음을 참조하십시오. https://docs.umbrella.com/product/umbrella/custom-url-destination-list-how-to

입력하는 URL이 실제로 차단되도록 하기 위해 따라야 하는 지침에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 URL 대상 표준화를 참조하십시오

메시지

작업

참고

허용 목록의 URL은 현재 지원되지 않습니다. 대신 도메인을 추가하는 방법만 고려하십시오.

허용 목록에 URL을 추가하면 이 오류 메시지가 표시됩니다. URL을 제거하고 해당 URL의 도메인으로 교체합니다.

향후 맞춤형 URL을 추가하는 것을 고려하고 있습니다. Umbrella에 추가된 이 기능을 보려면 기능 요청을 제출하십시오.

잘못된 도메인, 잘못된 URL, 잘못된 IP

입력한 형식의 항목이 필요한 형식과 일치하지 않습니다. 올바른 형식을 입력하고 다시 시도하십시오.

입국 신고서를 다시 확인해 보세요.

URL이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.

도메인, 경로 또는 쿼리의 URL에 문제가 있습니다. URL에서 올바른 문자와 URL 구성을 검토합니다. 또한 오른쪽 와일드카드를 활용하려면 부분 URL을 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 지정 URL 대상 목록 How-To를 참조하십시오.

우리는 RFC-3986을 준수합니다.

제공된 URL은 보안 문제가 없는 도메인에 속하지만 프록시될 경우 Umbrella 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 대신 도메인을 추가하는 방법만 고려하십시오.

URL이 대용량 도메인 목록과 일치합니다. 대상을 신뢰하지 않는 경우 도메인을 차단하는 것이 좋습니다.

대용량 도메인은 보안 위험 자체가 없으며 추가 조사가 필요하지 않습니다.

제공된 대상이 Umbrella 전역 허용 목록과 일치하며 저장할 수 없습니다.

대상이 보호된 허용 목록과 일치합니다. 이 오류가 URL에서 발생하는 경우 대상을 신뢰하지 않는 경우 도메인을 차단하는 것이 좋습니다.  이 대상이 보호된 것으로 간주되는 이유를 알 수 없는 경우 고객 지원에 문의하십시오.

보호된 허용 목록의 대상은 HTTP 이외의 호스트 서비스이며 프록시될 수 없거나 Umbrella 작업에 중요합니다.

URL 정의에 ASCII 문자만 사용할 수 있습니다.

또는

잘못된 URL

URL에 비 ASCII 문자가 포함되어 있습니다. URL을 퍼센트 인코딩하거나 도메인을 차단합니다.

지능형 프록시는 현재 비 ASCII 문자를 지원하지 않습니다. Umbrella에서 비 ASCII 문자를 지원하려면 기능 요청을 제출하십시오.

업로드된 목록에 있는 하나 이상의 대상에 문제가 있습니다.

대량 업로드 오류 메시지입니다. 업로드된 목록에 제공된 하나 이상의 URL 또는 도메인이 위의 오류 조건 중 하나와 일치합니다.

Umbrella는 업로드할 수 없었던 목적지 목록을 다운로드할 수 있는 링크를 제공합니다. 대량 업로드 목록에서 대상을 수정하거나 제거한 후 다시 시도하십시오.

Umbrella는 업로드된 모든 대상을 수락할 수 없는 한 업로드된 대상을 데이터베이스에 쓰지 않습니다.

잘못된 대상입니다.

지금은 어떤 조치도 취할 수 없습니다. 일반 오류 메시지입니다.

제공된 대상을 Umbrella에서 수락할 수 없습니다. Umbrella가 처리할 수 없는 오류 조건이 발생했습니다. 이 오류 상태를 해결할 수 있도록 지원 케이스를 등록하십시오.

CIDR이 너무 큽니다. 네트워크 마스크는 허용되는 최소 비트 수인 /8(3,200만 IP 주소)보다 작으면 안 됩니다. 더 큰 네트워크 마스크를 입력하십시오.

더 작은 CIDR 블록을 입력합니다.

/8은 하나의 목록에 너무 많습니다.

이 대상이 목록에 이미 있습니다.

목록에 이미 있는 대상을 입력했음을 나타냅니다.

걱정할 것은 없습니다. 필요한 작업을 이미 수행했습니다.