목차

소개

Umbrella에 로그인하는 방법

첫 번째 방법

두 번째 방법

STC에 로그인하려면

참고

도움말 및 지원

소개

이 문서에서는 Cisco STC(Secure Trials Console), UPC(Umbrella Partner Console) 또는 Umbrella MSSP Console에 로그인하는 방법에 대해 설명합니다.

Umbrella 사용자가 STC, UPC 또는 Umbrella MSSP Console에 추가된 경우 Cisco ID 및 비밀번호를 사용하여 Umbrella에 로그인해야 합니다. 사용자의 Cisco ID 이메일 주소는 Umbrella 이메일 주소와 일치해야 합니다.

Umbrella에 로그인하는 방법

다음 두 방법 중 하나를 사용하여 Umbrella Partner/MSSP 콘솔에 로그인할 수 있습니다.

첫 번째 방법

- Cisco 계정 이메일 주소와 Cisco 비밀번호를 사용하여 https://id.cisco.com/에 로그인합니다.

- https://login.umbrella.com/sso으로 이동합니다.

- 동일한 Cisco 계정 이메일 주소를 입력합니다.

두 번째 방법

- https://login.umbrella.com/sso으로 이동합니다.

- Cisco 계정 이메일 주소를 입력합니다.

- Cisco 로그인 페이지(https://id.cisco.com/signin 또는 https://sign-on.security.cisco.com 또는 https://cloudsso.cisco.com/idp/SSO.saml2 또는 이와 유사한 페이지)로 리디렉션됩니다.

- 해당 Cisco 로그인 페이지에서 Cisco 비밀번호를 입력합니다.

이 두 가지 방법은 모두 동일합니다.

STC에 로그인하려면

- https://dashboard.ciscosecure.com/으로 이동합니다.

- Cisco 계정 이메일 주소를 입력합니다.

- Cisco 로그인 페이지(https://id.cisco.com/signin 또는 https://sign-on.security.cisco.com 또는 https://cloudsso.cisco.com/idp/SSO.saml2 또는 이와 유사한 페이지)로 리디렉션됩니다.

- 해당 Cisco 로그인 페이지에서 Cisco 비밀번호를 입력합니다.

참고: 로그인하려면 조직에 대해 프로비저닝된 STC 대시보드가 있어야 합니다. STC 대시보드를 요청하려면 Partner Communities Hub- Secure Trials Console을 방문하십시오.

참고

- STC, UPC 또는 MSSP 콘솔에 속하는 사용자의 경우 SSO SAML은 Cisco OneIdentity(id.cisco.com)에서 적용되며 변경할 수 없는 필수 요구 사항입니다.

- Umbrella 사용자 ID는 SAML이 활성화된 Umbrella 조직에 속할 수 없습니다.  (다른 모든 SAML은 Cisco OneIdentity SAML과 충돌할 수 있습니다.)

- Cisco 비밀번호를 잊은 경우 https://id.cisco.com/signin/forgot-password을 통해 재설정할 수 있습니다.

- Cisco 계정이 잠긴 경우 https://id.cisco.com/signin/unlock을 통해 잠금을 해제할 수 있습니다.

- 2단계 인증(2단계 인증 또는 다단계 인증이라고도 함)은 Umbrella 어카운트의 Umbrella에서 구성할 수 없지만 Cisco 어카운트의 Cisco에서 활성화할 수 있습니다.  자세한 내용은 MSSP 및 UPC 관리자를 위해 Multi-Factor Authentication을 활성화하는 방법을 설명하는 이 기술 문서를 참조하십시오.

- 아직 Umbrella 계정과 동일한 이메일 주소가 있는 Cisco 계정이 없는 경우 https://www.cisco.com/c/en/us/about/help/login-account-help.html의 "계정 만들기" 섹션에 있는 단계를 사용하여 Cisco 계정을 만드십시오.  동일한 이메일 주소를 사용하여 STC / Umbrella Partner / MSSP Console에 로그인하려면 먼저 https://id.cisco.com/에 로그인할 수 있어야 합니다.

- 여러 Umbrella Partner/MSSP 콘솔에 속해 있는 경우 한 콘솔에 로그인하면 오른쪽 상단에 있는 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 콘솔을 보고 탐색할 수 있습니다.  이 메뉴에는 Search for organization name and address(조직 이름 및 주소 검색)(예: ACME, New York)라는 레이블이 있습니다.

도움말 및 지원

- Cisco 계정 이메일 주소 및 비밀번호를 사용하여 https://id.cisco.com/ 및/또는 https://www.cisco.com/에 로그인할 수 없는 경우, https://www.cisco.com/c/en/us/about/help/login-account-help.html을 검토하거나 https://www.cisco.com/site/us/en/about/contact-cisco/index.html을 통해 Cisco 계정 지원 팀에 문의하여 추가 지원을 요청하십시오.

- Cisco 어카운트에 대한 자세한 내용은 https://www.ciscolive.com/on-demand/help.html?dtid=osscdc000283을 참조하십시오.

- 사용자가 https://id.cisco.com/에 로그인할 수 있지만 동일한 계정 이메일 주소를 사용하여 STC/UPC/MSSP 콘솔에 로그인할 수 없는 경우 https://stchelp.ciscosecure.com/#!t_add-new-user.html(STC의 경우) 또는 https://docs.umbrella.com/managed-services/docs/msc-add-admin(UPC/MSSP의 경우)을 검토하거나 Umbrella 지원(umbrella-support@cisco.com)에 문의하십시오.