목차

소개

정보

소개

2021년 10월 22일부터 Umbrella 고객은 DNS, Secure Web Gateway, Cloud Delivered Firewall을 비롯한 전체 SIG 서비스를 위해 멕시코 Querétaro의 최신 에지 데이터 센터에 연결할 수 있습니다.

정보

IPsec 터널 연결을 위해 LA-1이라는 새 영역이 생성되었습니다. 이 영역의 초기 멤버는 Querétaro와 Miami, Florida입니다. 마이애미는 향후 자신의 IP 주소를 사용하는 두 번째 라틴 아메리카 DC로 교체될 예정입니다. 고객은 Atlanta를 사용하여 자동 페일오버를 수행하거나 백업 터널에 다른 데이터 센터를 수동으로 구성할 수 있습니다.

이 새로운 에지 데이터 센터는 빠르게 확장되고 있습니다글로벌 네트워크. Cisco의 혁신적인 글로벌 클라우드 아키텍처 및 애니캐스트 라우팅으로 인해 해당 지역의 대부분의 고객이 이 새로운 데이터 센터에 자동으로 연결됩니다.

또한 모든 데이터 센터에 대해 높은 업타임을 유지하기 위해 노력하는 동안 고급 라우팅 솔루션은 데이터 센터를 사용할 수 없는 이유에 따라 다음 가장 가까운 데이터 센터로 원활하게 트래픽을 자동으로 라우팅합니다.