목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

소개

이 문서에서는 샘플과 디바이스가 현재 TGA(ThreatGrid Appliance) 대시보드에 없는 이유와 이를 위해 TGA를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ThreatGrid 어플라이언스

- Cisco Firepower Management Center

- Cisco Email and Web Security Appliance

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 정보

기본적으로 TGA는 초기 사용자를 초기 조직에 배치하고 VRT로 시작하는 별도의 조직에 통합 장치를 배치합니다.  디바이스를 초기 조직으로 이동할 수 있으므로, 대시보드에 추가 제출 샘플이 표시됩니다.

참고:이전에 제출한 샘플은 대시보드를 이동하지 않고 현재 위치에 남아 있습니다.

구성

참고:TGA 클러스터에서 원하는 노드를 선택하여 필요한 절차를 완료합니다.모든 노드에서 업데이트된 대시보드를 반영하려면 이 절차를 한 번만 완료해야 합니다.

1단계.  관리자 자격 증명을 사용하여 TGA의 Clean Interface에 로그인합니다.

2단계.  Administration(관리) > Manage Organization(조직 관리)으로 이동합니다.

3단계.  여러 조직이 나열됩니다.초기 조직 및 이름에 VRT가 있는 하나 이상의 조직(VRT 그룹이 없는 경우 통합 디바이스와 TGA 간의 연결 문제 해결).

4단계.  Administration(관리) > Manage Users(사용자 관리)로 이동합니다.

5단계.  사용자를 검토하고 Device/User가 Organization(조직)에 속해 있음을 확인합니다.

6단계.  이동해야 하는 각 디바이스/사용자에 대해 절차를 반복합니다.

1단계. VRT 그룹에서 각 디바이스를 선택하고 오른쪽 상단 모서리에서 Change Org(조직 변경)를 선택합니다.

2단계. 5단계에서 명시한 조직의 이름을 입력합니다.

3단계.  변경을 클릭합니다.

4단계. Administration(관리) > Manage Users(사용자 관리)로 이동하여 디바이스가 이동되었는지 확인합니다.향후 제출되는 모든 샘플은 Device/User의 대시보드에 표시됩니다.