목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

AMP for Endpoints 포털에서 Threat Grid의 파일을 제출하는 방법

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 AMP(Advance Malware Protection) for Endpoints 포털에서 TG(Threat Grid) 클라우드에 샘플을 제출하는 프로세스에 대해 설명합니다.

기고자: Yeraldin Sánchez, Cisco TAC 엔지니어

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco AMP for Endpoints

- TG 클라우드

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco AMP for Endpoints 콘솔 버전 5.4.20190709을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 정보

다음은 이 문서에 설명된 시나리오의 요구 사항입니다.

- Cisco AMP for Endpoints 포털 액세스

- 파일 크기는 20MB 이하여야 합니다.

- 하루에 100건 미만

파일 분석 제한:

- 파일 이름은 유니코드 문자 59자로 제한됩니다.

- 파일은 16바이트보다 작거나 20MB보다 클 수 없습니다.

- 지원되는 파일 형식:.exe, .dll, .jar, .swf, .pdf, .rtf, .doc(x), .xls(x), .ppt(x), .zip, .vbn 및 .sep

AMP for Endpoints 포털에서 Threat Grid의 파일을 제출하는 방법

다음은 AMP 포털에서 TG 클라우드에 샘플을 제출하기 위해 따라야 할 단계입니다.

1단계. AMP 포털에서 이미지에 표시된 대로 Analysis > File Analysis로 이동합니다.

2단계. 이미지에 표시된 대로 분석을 위해 보낼 파일 및 Windows 이미지 버전을 선택합니다.

3단계. 샘플을 업로드한 후 분석을 완료하는 데 약 30~60분이 소요되며, 이 프로세스가 완료되면 이메일 알림이 이메일로 전송됩니다.

4단계. 파일 분석이 준비되면 Report 버튼을 클릭하여 이미지에 표시된 것처럼 가져온 위협 점수에 대한 자세한 정보를 확인합니다.

자세한 내용을 보려면 파일 분석을 위한 추가 옵션을 찾을 수 있습니다.

샘플 다운로드:이 옵션을 사용하면 샘플을 다운로드할 수 있습니다.

분석 비디오:이 옵션은 분석에서 얻은 샘플 비디오를 제공합니다.

PCAP 다운로드:이 옵션은 네트워크 연결 분석을 제공합니다.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

경고:File Analysis(파일 분석)에서 다운로드한 파일은 종종 라이브 악성코드이며 매우 주의해야 합니다.

참고:특정 파일의 분석은 여러 섹션으로 구분됩니다.일부 섹션은 모든 파일 유형에 사용할 수 없습니다.

관련 정보

- Cisco AMP for Endpoints - 사용 설명서

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems