목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

버전 건너뛰기

소프트웨어 다운로드 및 업그레이드 가이드

하드웨어 지원 매트릭스

관리자

플로우 컬렉터

데이터 저장소

유량 센서

Flow Replicator/UDP Director

버전별 업그레이드

버전 6.9.x를 6.10.x로 업그레이드

버전 6.10.x를 7.0.x로 업그레이드

버전 7.0.x를 7.1.x로 업그레이드

버전 7.1.x를 7.2.1로 업그레이드

버전 7.2.x를 7.3.x로 업그레이드

버전 7.3.x를 7.4.x로 업그레이드

소프트웨어 지원 일정

소개

이 문서에서는 SNA(Secure Network Analytics)(이전의 Stealthwatch)로의 업그레이드에 대한 몇 가지 모범 사례 정보를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

버전 건너뛰기

SNA는 하나의 주요 버전에서 다음 버전으로의 업그레이드만 지원합니다. (예: 6.9.x~6.10.x 또는 7.1.x~7.2.x) 버전 건너뛴 것은 지원되지 않습니다. 사용자가 모든 데이터를 공장 기본 상태로 재설정하는 데 익숙한 경우 하드웨어 어플라이언스를 재이미지화하거나, 새 VM을 설치하거나, "SWU Skipper"를 사용하여 대상 버전으로 직접 이동할 수 있습니다.

소프트웨어 다운로드 및 업그레이드 가이드

- 버전 7.1 이하의 소프트웨어 및 가이드는 Lancope Flexnetooperations Portal에서 확인할 수 있습니다

- 버전 7.1 이상의 소프트웨어 및 가이드는 Cisco Software Central에서 확인할 수 있습니다.

하드웨어 지원 매트릭스

이 섹션의 정보는 Cisco Secure Network Analytics Hardware and Software Version Support Matrix 가이드에서 가져옵니다.

관리자

플로우 컬렉터

데이터 저장소

유량 센서

Flow Replicator/UDP Director

버전별 업그레이드

버전 6.9.x를 6.10.x로 업그레이드

버전 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6으로 업그레이드

소프트웨어 다운로드: 소프트웨어는 Lancope Flexnetoperations Portal에서 제공됩니다.

업그레이드 가이드: 6.9.x에서 6.10.6으로 업데이트 가이드

버전 6.10.x를 7.0.x로 업그레이드

버전으로 업그레이드: 7.0.0, 7.0.2, 7.0.3

소프트웨어 다운로드: 소프트웨어는 Lancope Flexnetoperations Portal에서 제공됩니다.

업그레이드 가이드: 6.10.x에서 7.0.3으로의 업데이트 가이드

버전 7.0.x를 7.1.x로 업그레이드

버전으로 업그레이드: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

소프트웨어 다운로드: 소프트웨어는 Lancope Flexnetooperations Portal 또는 Cisco Software Central에서 사용할 수 있습니다.

업그레이드 가이드: 7.0.x에서 7.1.3으로의 업데이트 가이드

버전 7.1.x를 7.2.1로 업그레이드

버전으로 업그레이드: 7.2.1

소프트웨어 다운로드: Cisco Software Central에서 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

업그레이드 가이드: 7.1.x에서 7.2.1로의 업데이트 가이드

버전 7.2.x를 7.3.x로 업그레이드

버전으로 업그레이드: 7.3.0, 7.3.1, 7.3.2

소프트웨어 다운로드: Cisco Software Central에서 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

업그레이드 가이드: 7.2.x에서 7.3.2로의 업데이트 가이드

버전 7.3.x를 7.4.x로 업그레이드

버전으로 업그레이드: 7.4.0

소프트웨어 다운로드: Cisco Software Central에서 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

업그레이드 가이드: 7.3.x에서 7.4.0 또는 7.4.1로의 업데이트 가이드

소프트웨어 지원 일정

일반적으로 릴리스는 릴리스 이후 12개월 동안 소프트웨어 유지 보수에 포함되며 릴리스 이후 18개월 동안 취약성 및 보안 픽스를 받습니다. SNA 소프트웨어 릴리스 모델 및 릴리스 지원 일정에 대한 자세한 내용은 Cisco Stealthwatch® 소프트웨어 릴리스 모델 및 릴리스 지원 일정 제품 게시판을 참조하십시오.

이 표에는 릴리스 7.1.1 이후의 지원 일정이 나와 있습니다.

버전

릴리스 날짜

EoS(End of Software Maintenance)

EoVSS(End of Vulnerability & Security Support)

7.4.1 *

09 May,2022

09 May, 2023

2023년 11월 9일

7.4.0

2021년 11월 2일

2022년 11월 2일

02 May,2023

7.3.2

2021년 6월 1일

2022년 6월 1일

2022년 12월 1일

7.3.1

2021년 2월 4일

2022년 2월 4일

2022년 8월 4일

7.3.0

2020년 9월 3일

2021년 9월 3일

2022년 3월 3일

7.2.1

2020년 6월 17일

2021년 6월 17일

2022년 7월 1일

7.1.1

2019년 8월 16일

2020년 8월 16일

2022년 7월 1일

*는 현재 권장되는 버전을 나타냅니다.