목차

소개

사전 요구 사항

사용된 구성 요소

요구 사항

구성

소개

SSL 어플라이언스에서 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 활성화할 수 있습니다.SSL 어플라이언스 모델 1500, 2000 및 8200은 표준 SNMP MIB2 테이블을 지원하고 프로토콜의 SNMP v2c 버전을 사용합니다.이 문서에서는 SSL 어플라이언스에서 SNMP를 활성화하는 단계를 제공합니다.

사전 요구 사항

사용된 구성 요소

이 문서에서 사용된 구성 요소는 다음과 같습니다.

- SSL 어플라이언스 1500, 2000, 8200

- 소프트웨어 버전 3.6 이상

요구 사항

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

어플라이언스의 웹 사용자 인터페이스를 사용하여 SSL 어플라이언스에서 SNMP를 구성할 수 있습니다.단계는 다음과 같습니다.

1. 플랫폼 관리 메뉴로 이동하고 관리 네트워크를 선택합니다.

참고:플랫폼 관리 메뉴에는 SSL 어플라이언스의 호스트 이름이 표시됩니다.이 예에서는 cisco입니다.

2. 연필 아이콘을 클릭하여 설정을 수정합니다.Edit Management Network 창이 나타납니다.

3. 해당 필드를 입력하고 SNMP를 활성화하고 SNMP 관리 시스템에 맞게 SNMP 매개변수를 구성합니다.확인을 클릭합니다.

4. 플랫폼 구성 변경 사항을 적용합니다.