목차

소개

배경 정보

Cisco Security Manager에서 Apache, Tomcat 및 기타 서드파티 애플리케이션 버전을 확인하는 방법

토마트

아파치

자바

OpenSSL

소개

이 문서에서는 다양한 CSM(Cisco Security Manager) 구성 요소의 버전을 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

CSM(Cisco Security Manager)에는 Apache WebServer, Tomcat Servlet Engine 등 서버측 구성 요소가 거의 필요하지 않습니다.

이러한 서버측 구성 요소에는 고유한 애플리케이션 버전이 있습니다.CSM의 새로운 릴리스를 사용할 때마다 애플리케이션 버전이 변경될 수 있으므로, 앞으로 예상되는 보안 취약성 또는 CVE가 구성 요소 버전에 영향을 미치는지 또는 기본적으로 Cisco Security Manager 버전에 영향을 미치는지 교차 확인해야 할 때가 있습니다.

Cisco Security Manager에서 Apache, Tomcat 및 기타 서드파티 애플리케이션 버전을 확인하는 방법

Windows Server의 cmd 프롬프트 또는 Power Shell에서 확인할 수 있습니다.

토마트

java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

C:\Users\Administrator>java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

Server version: Apache Tomcat/6.0.44

Server built: Aug 10 2015 04:28:32 UTC

Server number: 6.0.44.0

OS Name: Windows NT (unknown)

OS Version: 10.0

Architecture: x86

JVM Version: 1.7.0_121-b31

JVM Vendor: Oracle Corporation

아파치

C:\>Apache.exe -version

Server version: Apache/2.4.23 (Win32)

Server built:   Oct  1 2016 11:19:05

자바

C:\>java.exe -version

java version "1.7.0_121"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_121-b31)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.121-b31, mixed mode)

OpenSSL

C:\>openssl

WARNING: can't open config file: c:\ciscossl/ssl/openssl.cnf

OpenSSL> version

CiscoSSL 1.0.2j.6.1.140-fips

참고:위의 출력은 Cisco Security Manager 4.13 버전에서 가져옵니다.