목차

소개

CSM에서 디바이스 컨피그레이션을 미리 볼 때 창이 즉시 사라지는 이유는 무엇입니까?

소개

이 문서에서는 CSM(Cisco Security Manager)의 디바이스 컨피그레이션 미리 보기 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있는 이유에 대해 설명합니다.

CSM에서 디바이스 컨피그레이션을 미리 볼 때 창이 즉시 사라지는 이유는 무엇입니까?

이 문제는 CSM 서버에 대한 사용자 권한 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

Cisco Security Manager 서비스는 사용자 casuser로 실행되며, 해당 사용자는 CSM을 제대로 실행하려면 로컬 관리자 권한이 있어야 합니다. casuser 사용자에게 CSM 설치 디렉토리의 특정 폴더에 대한 쓰기 권한이 없는 경우 디바이스 컨피그레이션 미리 보기 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. CSM에서 사용하는 사용자 계정에 대한 자세한 내용은 Cisco Security Manager 4.0용 설치 설명서의 필수 서버 사용자 계정 이해를 참조하십시오.

casuser 계정에 시스템에 필요한 권한이 할당되었는지 확인하려면 다음 지침을 사용하여 casuser 사용자 계정을 재설정합니다.

사용자에 대한 권한을 재설정하려면 다음 유틸리티를 실행합니다.

C:\Program Files\CSCOpx\setup\support\resetcasuser.exe

이 유틸리티는 casuser 비밀번호를 사용하며 CSM이 casuser로 실행하는 ID에 대한 권한을 수정합니다. 이 유틸리티는 관리자 권한으로 실행해야 하며 설치 중에 원래 권한을 설정하는 프로그램과 동일합니다.