목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 StealthWatch Management Center Secure X 리본에서 오류가 발생하는 이유와 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Secure X

- CTR(Cisco Threat Response)

- Cisco StealthWatch Management Console(SMC)

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

문제

Secure X 설정(Secure X 및 SSE)에서 Secure X에 대해 올바르게 구성된 연결을 표시해도 SMC 리본에서 오류가 표시됩니다.

솔루션

리본을 활용하는 데 필요한 추가 권한 때문에 API 자격 증명을 다시 생성해야 하며, 확장된 범위를 선택하고 SMC에 적용해야 합니다.

1단계. https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients으로 이동합니다.

2단계. 프롬프트가 표시되면 CTR/Secure X에 로그인하는 데 사용하는 자격 증명으로 로그인합니다.

3단계. Generate API Client를 클릭합니다.

단계 4. 해당 필드에 필수 정보를 입력합니다.

클라이언트 이름:설명 이름

범위:모든 범위가 필요합니다.

설명:선택적 세부 정보

5단계. Add New Client(새 클라이언트 추가)를 클릭합니다.

6단계. 생성된 클라이언트 API ID 및 키를 SMC Secure X Settings(SMC Secure X 설정) 페이지에 입력합니다.

https://

/sw-smc/sw-configuration-ctr

7단계. SMC 대시보드로 이동합니다.Secure X Dashboard는 예상대로 작동합니다.