목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Flow Sensor 4240 하드웨어 어플라이언스에 적절한 캡처 인터페이스를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

문제

Flow Sensor 4240 모델에는 두 가지 캡처 인터페이스 옵션이 있습니다.  4x10G 인텔 카드 또는 2x40G Qlogic/Marvell 카드를 사용할 수 있습니다. 잘못 구성된 경우 트래픽이 eth1 및 eth2에 미러링되는 것을 볼 수 있지만 엔진 상태는 eth6 및 eth7에 대한 통계만 표시합니다.  이 경우 적절한 캡처 인터페이스를 구성해야 합니다.

솔루션

플로우 센서 4240은 4x10G 인텔 카드 또는 2x40G Qlogic/Marvell 카드에 수집할 수 있습니다.

플로우 센서 어플라이언스의 로컬 webUI에 액세스합니다.  모니터링 인터페이스 선택은 FlowSensor의 Advanced Settings(고급 설정)에서 변경할 수 있습니다.  모니터링 인터페이스 선택을 변경하면 서비스가 다시 시작됩니다.