????? ??? Secure Firewall 3105 FTD? 7.4.2.4?? 7.4.6??
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-14T05:00:00+00:00
Description: FTD(Firewall Threat Defense)? ???? Cisco Secure Firewall 3105 ?????? ?? ??? ? ??? ?? ??????.

목차

문제

환경

해결

Secure Firewall 3100 Series의 주요 업그레이드 고려 사항

FXOS 업그레이드 요구 사항

향후 패치 적용 순서

계획 업그레이드

원인

관련 콘텐츠

- 문제
- 환경
- 해결

- Secure Firewall 3100 Series의 주요 업그레이드 고려 사항

- FXOS 업그레이드 요구 사항
- 향후 패치 적용 순서
- 계획 업그레이드
- 원인
- 관련 콘텐츠

문제

FTD(Firewall Threat Defense)를 실행 중인 Cisco Secure Firewall 3105를 버전 7.4.2.4에서 버전 7.4.6으로 직접 업그레이드하는 데 대한 호환성 및 지원에 대한 질문이 제기되었습니다. 이 질문은 특히 이 업그레이드 경로가 지원되는지 여부와 3100 Series 플랫폼을 고려해야 할 사항을 중점적으로 살펴보았습니다.

환경

- Cisco Secure Firewall 3105 다른 플랫폼도 사용할 수 있습니다.

- FTD(Firewall Threat Defense) 버전 7.4.2.4(현재 버전)

- 대상 버전 7.4.6.

해결

Cisco Secure Firewall 3105(FPR3105-NGFW-K9)는 FTD 버전 7.4.2.4에서 FTD 버전 7.4.6으로 직접 업그레이드할 수 있습니다. 이 업그레이드 경로는 공식적으로 지원되며 FTD 버전을 중간에 설치할 필요가 없습니다.

Secure Firewall 3100 Series의 주요 업그레이드 고려 사항

FXOS 업그레이드 요구 사항

Secure Firewall 3100 Series의 경우 FTD 7.4.2.4에서 7.4.6으로 업그레이드할 때 별도의 Firepower eXtensible 운영 체제(FXOS) 업그레이드가 필요하지 않습니다. 따라서 FXOS 업데이트가 필요한 다른 플랫폼에 비해 업그레이드 프로세스가 간소화됩니다.

향후 패치 적용 순서

기본 업그레이드 후에 7.4.6 패치를 적용해야 하는 경우 다음 권장 시퀀스를 사용합니다.

1.- 기본 FTD 7.4.6 이미지를 먼저 설치합니다.

2.- 기본 이미지 설치가 완료된 후 7.4.6 패치를 적용합니다.

계획 업그레이드

업그레이드를 진행하기 전에 공식 Cisco 업그레이드 및 호환성 설명서를 참조하여 모든 전제 조건이 충족되는지 확인하고 구축에 적용할 수 있는 플랫폼별 고려 사항을 검토하십시오.

원인

이는 기술적인 문제가 아닌 호환성 확인 요청이었습니다. Secure Firewall 3105 플랫폼에서 FTD 소프트웨어 업그레이드를 진행하기 전에 업그레이드 경로 지원을 확인하기 위해 문의가 이루어졌습니다.

관련 콘텐츠

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/upgrade/management-center/740/upgrade-management-center-741/planning.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/compatibility/threat-defense-compatibility.html

- Cisco 기술 지원 및 다운로드