목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

설정

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 FDM(Firepower Device Manager)에서 snort 2에서 Snort 3 버전으로 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- FTD(Firepower Threat Defense)

- Firepower 장치 관리자(FDM)

- Snort.

요구 사항

다음과 같은 요구 사항이 있는지 확인합니다.

- firepower 장치 관리자에 액세스합니다.

- FDM에 대한 관리 권한

- snort 3을 사용하려면 FTD 버전이 6.7 이상이어야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- FTD 7.2.7

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

Snort 3 기능은 FDM(Firepower 장치 관리자)용 6.7 릴리스에 추가되었습니다. Snort 3.0은 다음과 같은 과제를 해결하도록 설계되었습니다.

- 메모리 및 CPU 사용량 감소

- HTTP 검사 효율성 향상

- 더 빠른 컨피그레이션 로드 및 Snort 재시작

- 프로그래밍 기능이 향상되어 기능을 더 빨리 추가할 수 있습니다.

구성

설정

1. Firepower 장치 관리자에 로그인합니다.

2. 장치 > 갱신 > 구성 보기로 이동합니다.

3. intrusion rules(침입 규칙) 섹션에서 upgrade to snort 3을 클릭합니다.

4. 선택 사항을 확인하는 경고 메시지에서 최신 침입 규칙 패키지를 가져오는 옵션을 선택한 다음 Yes를 클릭합니다.

참고: 시스템에서는 활성 Snort 버전에만 패키지를 다운로드하므로 전환할 Snort 버전에 대한 최신 패키지가 설치되어 있지 않을 수 있습니다. 버전을 전환하는 작업이 완료될 때까지 기다려야 침입 정책을 수정할 수 있습니다.

경고: Snort 버전으로 전환하면 일시적으로 트래픽이 손실됩니다.

5. 태스크 목록에서 업그레이드가 시작되었음을 확인해야 합니다.

참고: 작업 목록은 구축 아이콘 옆의 탐색 모음에 있습니다.

다음을 확인합니다.

Inspection Engine(검사 엔진) 섹션에는 현재 버전의 Snort 3이 표시됩니다.

마지막으로, 작업 목록에서 snort 3에 대한 변경 사항이 성공적으로 완료 및 구축되었는지 확인합니다.

문제 해결

업그레이드하는 동안 문제가 발생하면 다음 단계를 고려하십시오.

- FTD 버전이 Snort 3과 호환되는지 확인합니다.

자세한 내용은 Cisco Secure Firewall Threat Defense 호환성 가이드를 참조하십시오

- [장치] 탭으로 이동한 다음 [파일 생성 요청]을 클릭하여 FDM에서 문제 해결 파일을 수집합니다. 수집된 후에는 TAC에서 케이스를 열고 케이스에 파일을 업로드하여 추가 지원을 받습니다.

관련 정보

- Snort 3 도입

- Snort 문서

- Cisco Secure Firewall Device Manager 컨피그레이션 가이드, 버전 7.2