목차

소개

배경

업그레이드 전에 SNMP 비활성화

FMC 단계:

1단계: FMC에 로그인

2단계: Devices(디바이스) > Platform Settings(플랫폼 설정)로 이동합니다

3단계: FTD 디바이스와 연결된 정책을 수정합니다.

4단계: SNMP 선택

5단계: SNMP 서버 비활성화

6단계: 정책에 저장 및 구축

수행 방법 이미 업그레이드하고 부팅 루프가 발생하는 경우:

소개

이 문서에서는 Cisco 버그 ID CSCwi63113 과 관련된 정보와 FTD 버전 7.2.6으로 업그레이드하는 동안 문제를 방지하는 방법에 대해 설명합니다.

배경

Cisco Firepower Threat Defense 소프트웨어 버전 7.2.6에는 Cisco 버그 ID CSCwi63113이 포함되어 있으므로 SNMP를 사용할 경우 일부 디바이스가 부팅되지 않습니다. 7.2.6을 설치하기 전에 7.2.7 이상으로 업그레이드할 수 있을 때까지 SNMP를 비활성화하십시오. 이에 대한 수정 사항이 준비 중이며 2024년 5월 3일까지 7.2.7로 릴리스될 예정입니다. 또한 Cisco는 CVE-2024-20353, CVE-2024-20359 및 CVE-2024-20358에 대한 수정 사항만 포함된 7.2.5.1인 7.2.5.2를 2024년 5월 6일까지 릴리스할 예정입니다.

업그레이드 전에 SNMP 비활성화

FMC 단계:

1단계: FMC에 로그인

2단계: Devices(디바이스) > Platform Settings(플랫폼 설정)로 이동합니다

3단계: FTD 디바이스와 연결된 정책을 수정합니다.

4단계: SNMP 선택

5단계: SNMP 서버 비활성화

6단계: 정책에 저장 및 구축

결함에서 최신 정보를 확인하십시오. Cisco 버그 ID CSCwi63113입니다.

추가 정보가 필요한 경우 Cisco TAC(support.cisco.com)에 문의하고 Arcane Door(cisco-sa-asaftd-persist-rce-FLsNXF4h / CVE-2024-20359)를 참조하십시오

수행 방법 이미 업그레이드하고 부팅 루프가 발생하는 경우:

7.2.6으로 이미 업데이트했으며 Cisco 버그 ID CSCwi63113의 영향을 받는 경우 Cisco TAC(support.cisco.com)에 문의하십시오.