목차

문제

FMC(Secure Firewall Management Center)에서 관리되는 FTD(Secure Firewall Threat Defense) 디바이스를 구축할 경우, 구성된 SFTP 서버에 예약된 자동 FTD 백업이 표시되지 않습니다. 동일한 SFTP 서버에 대한 수동 FTD 백업 및 FMC 백업이 성공합니다. 따라서 재해 복구 및 규정 준수를 위해 자동화된 FTD 구성 백업을 사용할 수 없습니다.

환경

- FTD 7.4. 다른 소프트웨어 버전도 영향을 받을 수 있습니다.

- FMC 7.7. 기타 소프트웨어 버전도 영향을 받을 수 있습니다.

- 백업 스토리지에 대해 구성된 SFTP 서버입니다.

해결

해결에는 적절한 백업 검색 및 내보내기 기능을 활성화하기 위해 FMC에서 예약된 FTD 백업 작업 컨피그레이션을 수정하는 작업이 포함됩니다.

1단계: FMC에서 예약된 FTD 백업 작업에 액세스

FMC UI(Tools > Scheduling)로 이동하여 구성되었지만 SFTP 서버에 백업을 성공적으로 업로드하지 못한 기존 예약 FTD 백업 작업을 찾습니다.

2단계: 예약된 백업 작업 컨피그레이션 편집

예약된 FTD 백업 작업 컨피그레이션을 편집하고 "Retrieve to Management Center" 옵션을 활성화합니다. 이 옵션을 사용하면 구성된 SFTP 서버로 내보내기 전에 백업이 FMC로 먼저 검색됩니다.

3단계: 예약된 백업 작업 실행 허용

컨피그레이션을 변경한 후, 수정된 컨피그레이션을 테스트하기 위해 예약된 백업 작업이 구성된 스케줄에 따라 실행되도록 허용합니다.

4단계: 백업 검색 및 내보내기 확인

백업이 FMC로 성공적으로 검색된 다음 구성된 SFTP 서버로 올바르게 내보내기되는지 확인합니다.

5단계: 결과 테스트 및 검증

이후 예약된 백업 실행을 모니터링하여 일관된 작업을 보장하고 자동화된 FTD 백업 프로세스가 예상대로 작동하는지 확인합니다.

원인

예약된 FTD 백업 작업이 "Retrieve to Management Center(Management Center로 검색)" 옵션을 활성화하여 구성되지 않았습니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 예약된 FTD 백업이 검색되지 않고 원격 서버로 전송되지 않습니다. 수동 백업은 이 옵션의 영향을 받지 않습니다.

관련 콘텐츠

- Cisco 기술 지원 및 다운로드

- Cisco 버그 ID CSCwv85459