목차

문제

Cisco FMC(Secure Firewall Management Center)의 VDB(Vulnerability Database)가 매주 예약된 소프트웨어 다운로드 컨피그레이션의 일부로 자동 업데이트되지 않습니다. 컨피그레이션에서 취약성 데이터베이스 업데이트 옵션이 선택된 상태로 매주 토요일 밤에 매주 소프트웨어 다운로드가 예약되었음에도 불구하고 VDB 현재 버전은 빌드 423(2026-02-09 10:00:52)에 남아 있었습니다. Content Updates(콘텐츠 업데이트) 화면을 통해 빌드 423에서 빌드 425(2026-03-10 08:32:15)로 수동으로 업데이트하는 기능에 의해 입증된 바와 같이 VDB의 수동 업데이트는 성공했지만 예약된 자동 업데이트가 예상대로 작동하지 않습니다.

환경

- FMC(Secure Firewall Management Center)

- 주간 소프트웨어 다운로드 컨피그레이션에서 활성화된 취약성 데이터베이스 업데이트 옵션

해결

자동 VDB 업데이트 문제를 해결하고 해결하려면 다음 단계를 수행할 수 있습니다.

1단계. FMC에서 예약된 작업 컨피그레이션을 확인합니다.

System > Configuration > Scheduled Tasks로 이동합니다. 최신 FMC 버전에서는 경로가 다음과 같습니다. Administration(관리) > Advanced(고급) > Scheduling(예약).

2단계. 새 예약된 작업을 생성하여 소프트웨어를 설치합니다.

참고:

- 다운로드와 설치 작업 사이에 충분한 간격이 있는지 확인합니다.

- 작업 스케줄러는 UTC로 작업을 실행합니다.

추가 모니터링

컨피그레이션 권장 사항을 구현한 후 예약된 작업 실행을 모니터링하여 취약성 데이터베이스 업데이트가 예상대로 자동으로 발생하는지 확인합니다. 일관된 작동을 확인하려면 예약된 여러 업데이트 주기를 통해 시스템을 관찰해야 합니다.

원인

최신 업데이트 다운로드는 다운로드한 소프트웨어를 자동으로 설치하지 않습니다. 소프트웨어를 설치하려면 '최신 업데이트 설치' 작업도 만들어야 합니다.

관련 콘텐츠

- Cisco 기술 지원 및 다운로드