목차

문제

FMC(Firewall Management Center)의 Platform Settings(플랫폼 설정)에서는 SMTP 서버 컨피그레이션 필드에 대한 IP 주소만 입력할 수 있습니다. 그러나 Microsoft Exchange Online을 사용할 경우, 컨피그레이션에서는 IP 주소 대신 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 사용해야 합니다. 이 제한은 시스템이 플랫폼 설정 내의 SMTP 서버 필드에 FQDN 항목을 허용하지 않기 때문에 Microsoft Exchange Online 서비스를 사용하는 환경에 대한 적절한 SMTP 서버 구성을 방지합니다.

FQDN_not_supported_for_SNMP_Server.png

환경

- FMC(Firewall Management Center) 7.4. 다른 소프트웨어 버전도 영향을 받을 수 있습니다.

해결

- 이 기능은 현재 지원되지 않습니다.

- 개선 사항 Cisco 버그 ID CSCwu25196이 제출되었습니다.

원인

firepower Management Center의 플랫폼 설정 인터페이스에는 SMTP 서버 구성을 IP 주소 형식으로만 제한하는 제한이 있어 Microsoft Exchange Online SMTP 서비스에 필요한 FQDN을 입력할 수 없습니다.

관련 콘텐츠

- Cisco 기술 지원 및 다운로드