목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경

컨피그레이션 예시

실습 배경

컨피그레이션 단계

참조

소개

이 문서에서는 FTD 7.7 Use Recovery-config Mode for Emergency on-device Configuration에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco FTD(Firepower 위협 방어)

- Cisco FMC(Firepower 관리 센터)

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- FTD 7.7.0 이상

- FMC 7.7.0 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경

이 기능은 버전 7.7.0에서 도입되었으며 관리 연결이 중단될 때 대역 외 컨피그레이션을 변경하는 데 사용할 수 있습니다.

이러한 컨피그레이션 변경은 디바이스 CLI에서 직접 수행하여 다음을 수행합니다.

- 관리자 액세스에 데이터 인터페이스를 사용하는 경우 관리 연결을 복원합니다.

- 연결이 복원될 때까지 기다릴 수 없는 선택 정책 변경을 수행합니다.

관리 연결이 복원되면

1. 대역 외 컨피그레이션 알림에 표시된 컨피그레이션 차이를 승인해야 합니다.

2. 로컬 변경 사항은 항상 FMC 구축에서 덮어쓰기되므로 구축하기 전에 FMC에서 동일한 변경 사항을 수행합니다.

recovery-config 모드의 진단 CLI에서 다음 기능 영역을 구성할 수 있습니다.

- 인터페이스

- 고정 경로

- 동적 라우팅: BGP 및 OSPF

- 사전 필터

- 사이트 대 사이트 VPN

컨피그레이션 예시

실습 배경

이 시나리오에서 FMC에 등록된 FTD 디바이스(데이터 인터페이스를 관리 인터페이스로 사용)가 관리 연결을 상실했으며, 이 문제를 해결하기 위해 recovery-config 기능을 사용하여 FTD에 고정 경로가 추가됩니다.

FMC에는 2개의 위협 방어 디바이스가 등록되어 있지만(10.0.21.72 및 10.0.21.73) 다음 이미지(cli 및 GUI)에 표시된 대로 그중 하나만 연결할 수 있습니다.

FTD는 FMC에 대한 등록 프로세스에 데이터 인터페이스를 사용하고 있습니다.

또한 FTD는 sftunnel을 통해 FMC에 연결하지 않습니다.

컨피그레이션 단계

1. recovery-config 기능을 사용하려면 FTD CLI에 로그인하고 lina 모드(시스템 지원 진단-cli)로 이동해야 합니다.

2. configure recovery-config 명령을 실행합니다.

3. 물음표(?)를 입력하면 지원되는 모든 명령이 다음 목록에 나와 있습니다.

firepower(recovery-config)# ?

access-list           Configure an access control element

as-path               BGP autonomous system path filter

bfd                   BFD configuration commands

bfd-template          BFD template configuration

cluster               Cluster configuration

community-list        Add a community list entry

crypto                Configure IPSec, ISAKMP, Certification authority, key

end                   Exit from configure mode

exit                  Exit from config mode

extcommunity-list     Add a extended community list entry

group-policy          Configure or remove a group policy

interface             Select an interface to configure

ip                    Configure IP address pools

ipsec                 Configure transform-set, IPSec SA lifetime and PMTU

Aging reset timer

ipv6                  Configure IPv6 address pools

ipv6                  Global IPv6 configuration commands

isakmp                Configure ISAKMP options

jumbo-frame           Configure jumbo-frame support

management-interface  Management interface

mtu                   Specify MTU(Maximum Transmission Unit) for an interface

no                    Negate a command or set its defaults

policy-list           Define IP Policy list

prefix-list           Build a prefix list

route                 Configure a static route for an interface

route-map             Create route-map or enter route-map configuration mode

router                Enable a routing process

sla                   IP Service Level Agreement

sysopt                Set system functional options

tunnel-group          Create and manage the database of connection specific

records for IPSec connections

vpdn                  Configure VPDN feature

vrf                   Configure a VRF

zone                  Create or show a Zone

경고: 복구 또는 긴급 사용에 필요한 명령을 알아야 합니다. 어떤 명령을 사용해야 할지 잘 모르는 경우 Cisco TAC에 문의하여 지침을 받는 것이 좋습니다.

4. configure recovery-config 명령을 실행하면 경고가 표시되고 확인 및 진행하라는 메시지가 표시됩니다.

5. 확인했으면 사용 가능한 config 명령을 사용할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 고정 경로가 외부 인터페이스에 추가됩니다. 컨피그레이션이 완료되면 exit 명령을 실행하여 복구 모드를 종료합니다.

이제 변경 사항을 저장하라는 메시지가 표시되며, 디바이스를 재부팅할 경우 변경 사항이 유지되지 않음을 알리는 알림이 표시됩니다.

6. 컨피그레이션이 적용되었는지 확인할 수 있습니다. 이 경우에는 경로를 표시합니다.

7. 몇 분 후에 이 변경 사항으로 FMC와의 통신이 복원됩니다. 다음 그림에서는 먼저 FTD에서, 다음에는 FMC CLI에서 설정된 연결을 보여 줍니다.

8. 컨피그레이션이 복원된 후 FMC GUI에서 Device(디바이스) > Device Management(디바이스 관리)로 이동하고 디바이스(이 경우 FTD2-HTZ)를 클릭할 수 있습니다.

이 화면에서는 OOB(Out of Band) 컨피그레이션 탐지 알림이 표시됩니다. 구성의 차이점을 보려면 View details(세부 정보 보기)를 클릭합니다.

9. OOB(Out of Band) 구성 세부 정보를 검토하고 차이점을 확인합니다.

10. 컨피그레이션 차이를 확인한 후 복구 모드에서 수행한 것과 동일한 변경 사항을 구성하되, 이제 FMC GUI를 통해 구성합니다. 이 시나리오에서는 고정 경로가 추가됩니다.

11. 컨피그레이션 변경 사항이 저장되면 변경 사항 구축을 진행합니다. Out-of-band 컨피그레이션 변경 사항이 탐지 및 확인되었으며 변경 사항이 현재 구축에 의해 재정의되었음을 알리는 또 다른 알림이 표시됩니다.

구축에 성공하면 컨피그레이션이 다시 동기화됩니다.

참조

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/release-notes/threat-defense/770/threat-defense-release-notes-77.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/command_ref/b_Command_Reference_for_Firepower_Threat_Defense/c_3.html#wp4205799262