목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

현재 시스템 로케일 확인

시스템 로캘 구성

GUI 언어 확인

문제 해결

소개

이 문서에서는 Secure Endpoint GUI의 언어를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Secure Endpoint

- 윈도우 OS

사용되는 구성 요소

- 보안 엔드포인트 8.0.1

- Windows 10 21H2

- Windows 11 21H2

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

Secure Client(Secure Endpoint 8)가 도입되면 목록에 나열된 언어 중 하나로 GUI를 표시할 수 있습니다(목록은 변경될 수 있습니다. 지원되는 언어에 대한 릴리스 정보를 확인하십시오.).

· 체코어

· 네덜란드어

· 프랑스어

· 독일어

· 헝가리어

· 이탈리아어

· 일본어

· 한국어

· 폴란드어

· 포르투갈어

· 러시아어

· 중국어 간체

· 스페인어

· 중국어 번체

현재 시스템 로케일 확인

Windows에서 시스템 로캘을 확인하십시오. 응용 프로그램 실행을 열고 msinfo32를 실행하여 시스템 정보 열기:

System Information(시스템 정보) 창의 System Summary(시스템 요약) > Locale(로케일) 아래에서 System Locale(시스템 로케일)을 볼 수 있습니다.

Secure Endpoint UI는 영어로 표시됩니다.

시스템 로캘 구성

보안 엔드포인트 언어를 변경하려면 시스템 로캘을 변경해야 합니다. Windows 10 및 Windows 11에도 동일한 절차가 적용됩니다.

이 작업은 제어판 > 지역 > 관리 > 시스템 로케일 변경에서 수행할 수 있습니다

주의: 시스템 로캘을 변경하려면 재부팅해야 합니다.

GUI 언어 확인

다음 예에서는 시스템 로캘을 독일어로 변경한 후 수행되는 작업을 보여 줍니다.

재부팅 후 시스템 정보에서 로캘을 확인합니다.

보안 엔드포인트의 GUI도 확인합니다.

이제 볼 수 있듯이 GUI는 독일어로 표시됩니다.

문제 해결

Secure Endpoint UI 언어가 시스템 로캘을 기반으로 설정되었음을 이해하는 것이 중요합니다. 새 Windows 설정의 언어 또는 지역 설정은 보안 엔드포인트 UI의 언어를 변경하지 않습니다.

Windows 11:

Windows 10: