목차

소개

호환성 요구 사항

VMware 구축

Hyper-V 구축

VirtualBox 구축

확인된 문제

빈 전체|실행 후 네트워크 설치 마법사

전체|네트워크 설치 마법사가 열리지 못함

해결 방법

소개

이 문서에서는 Secure Client의 설치/업그레이드를 지원하는 새 전체|네트워크 설치 마법사와 관련된 몇 가지 알려진 문제에 대해 설명합니다.

이 마법사에는 OpenGL 드라이버가 사용되며 OpenGL 드라이버 지원은 다음과 같은 가상/물리적 엔드포인트에서 실행될 때 몇 가지 특정 문제가 발생할 수 있습니다.

- vSphere ESXi

- MacOS의 VirtualBox VM

- Windows의 Hyper-V VM

호환성 요구 사항

VMware 구축

구축에서 최신 VMware Tools 버전을 실행하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 VMware 웹 사이트에서 VMware Tools 12.0.6 Release Notes를 참조하십시오.

Hyper-V 구축

Hyper-V VM에서 전체|네트워크 설치 마법사를 사용하려면 하드웨어에서 "RemoteFX 호환 GPU"를 지원해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트에서 RemoteFX vGPU를 사용하여 그래픽 장치 배포를 참조하십시오.

VirtualBox 구축

VirtualBox에 구축된 VM에 대해 "3D 가속화 사용"을 활성화하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Oracle 웹 사이트에서 Oracle® VM VirtualBox User Manual for Release 6.0의 하드웨어 가속 그래픽 섹션을 참조하십시오.

확인된 문제

빈 전체|실행 후 네트워크 설치 마법사

경우에 따라 실행 후 빈 전체|네트워크 설치 마법사 화면이 나타날 수 있습니다.

해결 방법: "호환성 요구 사항" 섹션을 검토하여 구축 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

전체|네트워크 설치 마법사가 열리지 못함

경우에 따라 마법사를 시작하지 못할 수 있습니다. 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다.

해결 방법: "호환성 요구 사항" 섹션을 검토하여 구축 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

해결 방법

자동 설치 명령줄 스위치(-q)는 Full|Network Install Wizard를 건너뛰고 보안 클라이언트를 성공적으로 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 구축 관리를 참조하십시오.