목차

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand(이전의 AMP for Endpoints)

디렉터리 구조

파일 이름

번들 ID/MDM

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand(이전의 AMP for Endpoints)

Cisco Secure Endpoint Mac 커넥터 버전 1.18.0을 통해 "AMP for Endpoints" 모니커가 "Cisco Secure Endpoint"로 대체되었습니다.

이 문서에서는 리브랜드 변경에 대한 개요를 제공합니다. 특히 커넥터 구축 및 인프라와 관련하여 관리자가 고려해야 할 변경 사항

디렉터리 구조

- 애플리케이션 디렉토리의 이름이 '/Applications/Cisco AMP for Endpoints'에서 '/Applications/Cisco Secure Endpoint'로 변경되었습니다.

- '/Applications/Cisco Secure Endpoint' 아래의 하위 디렉토리는 이전 커넥터 버전과 동일하게 유지됩니다.

- 메뉴 모음 응용 프로그램 이름이 이제 '보안 끝점 커넥터'입니다.

- Application Support 디렉토리 '/Library/Application Support/Cisco/AMP for Endpoints Connector'는 그대로 유지되며 새로운 symlink '/Library/Application Support/Cisco/Secure Endpoint'를 통해 디렉토리 컨텐츠에 액세스할 수도 있습니다.

- '/opt/cisco/amp/' 디렉토리는 변경되지 않습니다.

- 설치 패키지 .dmg 파일의 마운트 이름은 변경되지 않습니다. 예: '/Volumes/ampmac_connector'

파일 이름

- 제거 패키지의 이름은 'Uninstall Secure Endpoint Connector.pkg'입니다.

- 명령줄 또는 지원 도구를 통해 생성된 지원 패키지는 'AMP_Support_*.zip'이라는 이름을 그대로 유지합니다. 지원 패키지 내의 모든 파일 이름은 변경되지 않습니다.

- 커넥터 실행 프로그램(예: ampdaemon)은 그 이름으로 변경되지 않습니다.

- 커넥터 로그 파일(예: ampdaemon.log)은 그 이름으로 변경되지 않습니다.

- 이제 커넥터 로그는 서비스 시작 시 애플리케이션 이름을 "AMP for Endpoints Connector" 대신 "Cisco Secure Endpoint 커넥터"로 표시합니다.

번들 ID/MDM

- 커넥터에서 사용하는 시스템 내선 번호의 이름이 바뀌었습니다. 이제 보안 확장이 "보안 엔드포인트 파일 모니터"로 바뀌고 네트워크 확장이 "Cisco Secure Endpoint Filter"로 변경됩니다.

- 시스템 확장에 대해 커넥터에서 사용하는 번들 ID는 변경되지 않습니다.

- 기존 커넥터 설치(즉, 이전 커넥터 버전에서 1.18.0 이상으로 업그레이드)는 업그레이드 전에 수동으로 또는 MDM을 통해 호스트에서 시스템 확장이 승인/허용된 경우 새 확장 이름을 볼 수 없습니다.

- 기존 MDM 프로필은 1.18.0 이상으로 업그레이드할 때 예상대로 계속 작동합니다. 컨피그레이션을 변경할 필요가 없습니다.