목차

소개

개요

면책조항

이메일 어플라이언스 마이그레이션 경로

C19X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

C39X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

C69X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

관리 어플라이언스 마이그레이션 경로

M19X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

M39X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

M69X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

구축 설계 설명서

최대 1,000명의 사용자

최대 10,000명의 사용자

최대 5만 명의 사용자

최대 10만 명의 사용자

관련 정보

소개

이 문서에서는 이전 하드웨어(HW) 모델에서 새 가상 환경으로 마이그레이션하는 방법에 대해 설명합니다.

개요

Cisco는 Cisco UCS C-Series에서 지원되었던 전용 x95 이메일 어플라이언스의 판매를 중단하기로 결정했습니다.

이메일 어플라이언스를 보유한 고객은 하드웨어 지원 종료일인 2028년 9월 30일까지 이를 계속 유지할 수 있습니다.

온프레미스 또는 이미 하드웨어 지원이 부족한 이메일 어플라이언스를 구축하려는 신규 고객은 이 문서를 사용하여 구축/마이그레이션을 준비할 수 있습니다.

이 문서의 목표는 현재 X9X 이메일 어플라이언스와 일치하는 필수 Cisco UCS(Unified Computing System) M7 하드웨어에 대한 지침을 제공하는 것입니다. 1:1 비교는 물론 1K, 10K, 50K, 10K 사서함에 대한 몇 가지 확장 시나리오를 제공합니다.

1:1 교체에 권장되는 하드웨어는 이 문서를 작성할 때 사용할 수 있는 하드웨어입니다. CPU, 디스크, 메모리 등과 같은 새로운 하드웨어를 사용할 수 있으므로 구성이 더 이상 사용되지 않거나 비용 최적화되지 않습니다.

Cisco는 여기에 있는 정보가 최대한 정확하도록 이 문서를 가능한 자주 업데이트합니다.

면책조항

이 문서에서는 새로운 가상 환경으로의 이메일 어플라이언스 마이그레이션에 대한 지침을 제공합니다. 제안하는 하드웨어와 제품이 작성 시 가장 권장되는 하드웨어입니다. 이 문서에서 제안한 제품은 향후 변경될 수 있습니다.

고객과 파트너는 하드웨어 구성에 솔루션 요구 사항을 충족하는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있는지 확인할 책임이 있습니다. 크기 조정 툴에 대한 추가 리소스 링크를 참조하십시오.

Cisco UCS Expert와 함께 구성을 검증하십시오.

이메일 어플라이언스 마이그레이션 경로

C19X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

1

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

1

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

1

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8 서버용 전원 공급 장치 블랭킹 패널

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

240GB 2.5인치 Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

1

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

1

C39X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

1

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

1

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

1

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8 서버용 전원 공급 장치 블랭킹 패널

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

960GB 2.5인치 Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

1

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

1

C69X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

1

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

1

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

2

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

30

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

1

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

960GB 2.5인치 Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

2

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

알 수 없음

1

관리 어플라이언스 마이그레이션 경로

M19X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

1

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

1

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

1

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8 서버용 전원 공급 장치 블랭킹 패널

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCSSD480G6I1XEV-D

480GB 2.5인치 Enter Value 6G SATA Intel SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

1

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

1

M39X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

1

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

1

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

1

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8 서버용 전원 공급 장치 블랭킹 패널

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19T6S1XEV-D

1.9TB 2.5인치 입력 가치 6G SATA 삼성 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

1

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

1

M69X에서 마이그레이션하기 위한 하드웨어 요구 사항

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

1

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

1

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

8

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

1

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8 서버용 전원 공급 장치 블랭킹 패널

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

1.9TB 2.5인치 Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD

2

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

1

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

알 수 없음

1

CNDL 선택 취소-D

조건부 선택 취소

1

구축 설계 설명서

이러한 구성들은 언급된 사용자들의 수에 대한 가이드라인으로서 활용될 수 있다. 더 정확한 서버 요구 사항을 보려면 이 사이트로 이동하십시오.

이러한 구성은 언급된 사이트의 기본값을 사용하여 구성되었습니다.

최대 1,000명의 사용자

1x UCS-C M7 서버(1x C100v 실행)

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

1

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

1

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

1

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

9

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

31

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

1

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

1

UCSC-PSU-BLK-D

M7/M8 서버용 전원 공급 장치 블랭킹 패널

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8(16Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

240GB 2.5인치 Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD

1

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

1

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

1

최대 10,000명의 사용자

3x C300v가 실행되는 1x UCS-C M7 서버

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

1

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

1

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

1

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

2

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

8

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

30

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

1

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

1

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4(16Gb)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

1.9TB 2.5인치 Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD

2

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

2

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

1

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

알 수 없음

1

CNDL 선택 취소-D

조건부 선택 취소

1

최대 5만 명의 사용자

2x UCS-C M7 서버(12x C600v 실행)

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

2

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

2

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

2

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

2

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

2

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

4

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

16

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

60

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

2

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

2

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

2

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

2

UCS-CPU-I8462Y+

Intel I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s

4

UCS-MRX64G2RE1

64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4(16Gb)

4

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

2

UCS-SD19TBM1XEV-D

1.9TB 2.5인치 Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD

4

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

4

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

4

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

2

UCS-SID-WKL-UNK-D

알 수 없음

2

CNDL 선택 취소-D

조건부 선택 취소

1

최대 10만 명의 사용자

4x UCS-C M7 서버(24x C600v 실행)

PID

설명

수량

UCS-M7-MLB

UCS M7 랙 MLB

1

UCSC-C220-M7S

UCS C220 M7 랙(CPU, 메모리, drv, 1U wSFF HDD/SSD 백플레인 포함)

4

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX 레벨 1 8X7XNCDOS UCS C220 M7 랙, CPU 없음, 메모리, drv, 1U w

4

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, 서버용

4

UCSC-RAIL-NONE-D

레일 키트 옵션 없음

4

CIMC-LATEST-D

C-Series 서버용 IMC SW(권장) 최신 릴리스.

4

UCSC-HSLP-C220M7

UCS C220 M7 히트싱크 및 C240 GPU 히트싱크

8

UCSC-BBLKD-M7

UCS C-Series M7 SFF 드라이브 블랭킹 패널

32

UCS-DDR5-BLK

UCS DDR5 DIMM 블랭크

120

UCSC-SATAIN-220M7

UCS C220 M7 SATA 인터포저 보드

4

UCSC-FBRS-C220-D

C220M7 HH 라이저3 비어 있음

4

CBL-SATA-C220-D

SATA 케이블 C220M7(1U)

4

UCSC-FBRS2-C220M7

C220 M7 라이저2 HH 필러 공백

4

UCS-CPU-I8462Y+

Intel I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s

8

UCS-MRX64G2RE1

64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4(16Gb)

8

UCSC-RIS1A-22XM7

UCS C-Series M7 1U 라이저 1A PCIe Gen4 x16 HH

4

UCS-SD19TBM1XEV-D

1.9TB 2.5인치 Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD

8

UCSC-P-IQ1GC

Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T NIC

1

UCSC-PSU1-1200W-D

C-Series 서버용 1200W Titanium 전원 공급 장치

8

CAB-9K10A-EU

전원 코드, 250VAC 10A CEE 7/7 플러그, 유럽

8

UCS-SID-INFR-UNK-D

알 수 없음

4

UCS-SID-WKL-UNK-D

알 수 없음

4

CNDL 선택 취소-D

조건부 선택 취소

1

관련 정보

어플라이언스에서 가상 모델로의 ESA(Secure Email Gateway)/SMA(Security Management Appliance) 컨피그레이션 마이그레이션을 지원하려면 이 가이드를 활용하십시오.

- Cisco Secure Email Gateway 크기 조정 도구

- Cisco Secure Email Virtual Gateway 및 Secure Email and Web Manager Virtual Appliance 설치 설명서

- ESA/SMA 가상 구축 FAQ

- 대체 ESA에서 ESA 컨피그레이션을 로드 또는 마이그레이션하는 방법

- Cisco 기술 지원 및 다운로드