목차

소개

절차

소개

이 문서에서는 인프라 관련 유지 관리 또는 문제를 위해 ESA(Email Security Appliance)를 올바르게 종료하는 방법에 대해 설명합니다.

절차

참고: ESA를 잘못 종료하면 메일 대기열이나 파일 시스템 구조가 일관되지 않을 수 있으므로 ESA를 종료할 때 각별히 주의해야 합니다.  시스템을 오프라인으로 전환하려면 먼저 메일을 빼내야 합니다.

종료(모든 명령은 CLI(Command Line Interface)에서 제공)

1. 리스너를 일시 중단합니다.  CLI 명령 'suspendlistener'입니다.

2. 배달 대기열에 있을 수 있는 모든 메시지를 강제로 플러시합니다.   CLI 명령 'delivernow'.

3. 몇 분 후에 대기열을 확인합니다. 나머지 메시지 "필수"는 발신자에게 배달 못 함을 알리기 위해 반송됩니다.   CLI 명령 'bouncerecipients'.

4. 이제 어플라이언스 종료를 진행할 수 있습니다. CLI 명령 ''shutdown'.

5. 어플라이언스가 종료되면 이제 전원 코드를 뽑고 유지 보수 또는 기타 작업을 진행할 수 있습니다.

시스템 전원 켜기

1. 어플라이언스의 전원을 켜려면 어플라이언스 전면의 전원 버튼을 활성화합니다.

2. 종료 사유에 따라 어플라이언스를 적절히 변경합니다.

3. 종료 프로시저에서 1단계에서 일시 중단된 리스너를 다시 시작합니다.   CLI 명령 'resumelistener'입니다.

4. mail_logs를 확인하여 시스템이 메일을 올바르게 처리하는지 확인합니다.   CLI 명령 'tail' -> '메일 로그의 번호'입니다.