목차

소개

이 문서에서는 Secure Cloud Analytics ONA 센서의 IP 주소를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

질문: Secure Cloud Analytics ONA 센서에서 IP 주소를 변경하려면 어떻게 해야 합니까?

답변:

- ONA 센서 CLI에 로그인합니다.

- /etc/netplan/[file_name].yml에서 파일을 백업합니다

- sudo cp /etc/netplan/[file_name].yml /opt/obsrvbl-ona/[file_name].yml.bak

- nano 또는 vi를 사용하여 netplan yml 컨피그레이션 파일을 편집합니다.

- "sudo nano [file_name].yml"

- IP 주소 및 게이트웨이를 업데이트하고 yml 파일을 저장합니다.

- 새로 업데이트된 netplan 컨피그레이션 다시 적용

- sudo netplan 적용

이 스크린샷은 랩 시스템의 /etc/netplan/01-netcfg.yaml 컨피그레이션 파일 예를 보여줍니다